Objetivo

Os loops em uma rede ocorrem quando há rotas alternativas entre hosts. Os loops em uma rede estendida podem fazer com que os switches de Camada 2 encaminhem o tráfego indefinidamente, o que resulta em maior tráfego e menor eficiência da rede. O Spanning Tree Protocol (STP) fornece um único caminho entre duas estações finais para evitar loops. O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) detecta topologias de rede para fornecer convergência mais rápida e criar uma rede sem loops. Isso é mais eficaz quando a topologia de rede é naturalmente estruturada em árvore.

Este artigo explica como configurar o RSTP por porta nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

SG300-10PP

SG300-10MPP

SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

SF302-08PP

SF300-24PP-R

SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Configuração global do Spanning Tree

Primeiro, você precisa verificar se os parâmetros do RSTP estão ativados no switch.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > STP Status & Global Settings. A página Status do STP e Configurações globais é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Árvore de abrangência para habilitar o STP.

Etapa 3. Clique no botão de opção Rapid STP no campo STP Operation Mode (Modo de operação STP) para usar o RSTP como o modo de operação do STP.

Etapa 4. Clique em uma das opções disponíveis no campo Tratamento de BPDU para manipular pacotes BPDU (Bridge Protocol Data Unit) quando o STP é desativado:

Filtragem - Baseia-se no endereço MAC de origem. Com essa opção, o switch determina que o destino do MAC está na mesma rede ou sub-rede, portanto, ele não encaminha o pacote e o descarta. Essa opção determina se o pacote deve ser descartado ou enviado para o destino desejado.

Inundação — O pacote é inundado de todas as portas de encaminhamento em sua VLAN (exceto a porta em que foi recebido). O ataque extra de pacotes excede a tabela e causa uma situação de failover porque o switch tem uma quantidade limitada de memória para armazenar endereços MAC. Os dados são ligados exclusivamente ao segmento de rede que contém o computador para o qual os dados são destinados especificamente.

Etapa 5. Clique em uma das opções disponíveis no campo Valores padrão de custo do caminho para atribuir custos de caminho padrão:

Curto — Essa opção usa um intervalo de 1 a 65.535 para custos de caminho de porta.

Longo — Esta opção usa um intervalo de 1 a 200.000.000 para custos de caminho de porta.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar suas configurações.

Ative o Rapid Spanning Tree em uma porta

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > RSTP Interface Settings. A página RSTP Interface Settings é aberta:

Etapa 2. Se um dispositivo conectado for descoberto via STP, escolha a interface conectada ao dispositivo e clique em Ativar migração de protocolo. Isso executa um teste no dispositivo conectado para ver o tipo de STP. Em seguida, o switch se comunica com o dispositivo conectado por meio do tipo STP respectivo do dispositivo conectado

Etapa 3. Na lista suspensa Filtro, escolha se deseja configurar uma porta ou um LAG (Link Aggregation Group).

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta /LAG que você deseja habilitar o RSTP.

Etapa 5. Clique em Editar. A janela Edit RSTP Interface Settings é exibida.

Etapa 6. No campo Status administrativo do ponto a ponto, clique em uma das opções disponíveis:

Note: As portas definidas como Full Duplex são consideradas links de porta ponto a ponto.

Habilitar — O recurso Habilitar ajuda a tornar essa porta como uma porta de borda RSTP e a leva ao modo de encaminhamento mais rápido que o STP normal.

Desabilitar — O recurso Desabilitar ajuda a porta a não ser considerada ponto-a-ponto para fins de RSTP, o STP funcionará na velocidade normal.

Auto - Determina o status do switch que ele mesmo usa para RSTP BPDUs.

As seguintes informações sobre a porta/LAG são exibidas:

Status operacional do ponto a ponto — Exibe habilitado se a distância administrativa ponto a ponto está definida como auto.

Função — A função da porta como atribuída pelo STP para fornecer o caminho STP.

Modo — O modo spanning tree atual.

Status operacional do Fast Link — O status do link rápido.

Status da porta — status RSTP na porta.

Passo 7. Clique em Apply para salvar suas alterações.