Objetivo

A página Contas de usuário é usada para configurar várias contas de usuário no switch. Isso permite que vários usuários acessem a GUI do switch simultaneamente.

Este artigo explica como adicionar uma conta de usuário, editar uma senha de usuário e excluir uma conta de usuário nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Sx300 Series | 1.3.0.62 (Baixe o mais recente)

Configuração da conta de usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Contas de usuário. A página Contas de usuário é aberta:

Etapa 2. Marque Enable no campo Password Recovery Service para habilitar o serviço de recuperação de senha. Esse recurso permite que um usuário com acesso físico ao switch entre no menu de inicialização e inicie o processo de recuperação de senha. Quando o processo de inicialização termina, o usuário tem permissão para acessar o switch sem nenhuma credencial de login. Se esse recurso estiver desabilitado, um usuário com acesso físico ao switch ainda poderá entrar no menu de inicialização e iniciar o processo de recuperação de senha. No entanto, quando o processo de recuperação terminar, todas as configurações e arquivos de usuário serão apagados.

Note: Se esse recurso estiver ativado, qualquer pessoa com acesso físico ao switch poderá visualizar arquivos de configuração.

As seguintes operações estão disponíveis.

- Adicionar — Adicionar uma conta de usuário.

- Editar — Editar a senha de uma conta de usuário.

- Excluir — Exclui uma conta de usuário.

Adicionar conta de usuário

Etapa 1. Clique em Adicionar para criar uma nova conta de usuário. A janela Adicionar conta de usuário é exibida.

Etapa 2. Insira um nome de usuário no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Insira uma senha para o nome de usuário no campo Senha.

Etapa 4. Digite novamente a senha no campo Confirmar senha.

O Medidor de força da senha exibe a força de segurança da senha inserida.

Consulte o artigo Note:Password Strength on 200/300 Series Managed Switches para obter mais explicações sobre o medidor de força da senha.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao nível de acesso desejado para o novo usuário.

- Acesso CLI somente leitura — O usuário não tem permissão para acessar a Interface Gráfica do Usuário (GUI), mas o usuário pode acessar comandos CLI que não alteram a configuração do switch.

- Acesso CLI de leitura/gravação limitada — O usuário não tem permissão para acessar a Interface gráfica do usuário (GUI), mas o usuário pode acessar alguns comandos CLI que alteram a configuração do switch.

- Acesso de Gerenciamento de Leitura/Gravação — O usuário tem permissão para acessar a Interface Gráfica do Usuário (GUI) e pode configurar o switch.

Etapa 6. Clique em Apply. A conta de usuário é criada.

Editar senha do usuário

Etapa 1. Marque a caixa do nome de usuário que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Editar para editar a senha do usuário. A janela Editar conta de usuário é exibida.

Etapa 3. (Opcional) Na lista suspensa Nome de usuário, escolha o nome de usuário que deseja editar.

Etapa 4. Insira uma nova senha para o nome de usuário especificado no campo Senha.

Etapa 5. Digite novamente a senha no campo Confirmar senha.

O Medidor de força da senha exibe a força de segurança da senha inserida.

Consulte o artigo Note:Password Strength on 200/300 Series Managed Switches para obter mais explicações sobre o medidor de força da senha.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde ao nível de acesso desejado para o novo usuário.

- Acesso CLI somente leitura — O usuário não tem permissão para acessar a Interface Gráfica do Usuário (GUI), mas o usuário pode acessar comandos CLI que não alteram a configuração do switch.

- Acesso CLI de leitura/gravação limitada — O usuário não tem permissão para acessar a Interface gráfica do usuário (GUI), mas o usuário pode acessar alguns comandos CLI que alteram a configuração do switch.

- Acesso de Gerenciamento de Leitura/Gravação — O usuário tem permissão para acessar a Interface Gráfica do Usuário (GUI) e pode configurar o switch.

Passo 7. Clique em Apply.

Excluir conta de usuário

Etapa 1. Marque a caixa do nome de usuário que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir a conta de usuário.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco