Objetivo

Os switches podem ser acessados e configurados de várias maneiras, mas acessar um switch por meio de uma CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) ajuda a recuperar credenciais de usuário, como a senha do administrador do dispositivo.

Este documento explica como acessar os switches Sx300 Series através da CLI com a ajuda de um hiperterminal.

Note: Este artigo pressupõe que o usuário esteja usando o Windows XP.

Dispositivos aplicáveis

SG300 Series

SF300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Procedimento para acessar a CLI

Este documento usa o sistema operacional Windows XP; entretanto, você pode usar qualquer emulador de terminal (programa de comunicação serial) com o sistema operacional presente. As propriedades da porta COM permanecerão constantes para qualquer emulador de terminal de terceiros escolhido.

Etapa 1. Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Comunicação > Hyper Terminal. A janela Hyper Terminal é aberta.

Etapa 2. Digite o nome da conexão no campo Nome.

Etapa 3. Escolha um ícone dos ícones fornecidos no campo Ícone.

Etapa 4. Click OK. A janela Conectar a é aberta.

Etapa 5. Escolha COM1 na lista suspensa no campo Conectar usando. Não precisamos configurar os detalhes do local, pois estamos usando a porta COM.

Etapa 6. Click OK. A janela COM1 Properties é aberta.

Passo 7. Escolha a taxa de transmissão na lista suspensa Bits por segundo. O valor padrão é 115200; isso pode ser alterado na GUI e na CLI.

Etapa 8. Escolha 8 na lista suspensa no campo Bits de dados.

Etapa 9. Escolha Nenhum na lista suspensa no campo Paridade.

Etapa 10. Escolha 1 na lista suspensa no campo Bits de parada.

Etapa 11. Escolha Nenhum na lista suspensa no campo Controle de fluxo.

Note: As propriedades da porta COM podem ser alteradas após você fazer login no dispositivo.

Etapa 12. Click OK.

Etapa 13. Clique em Enter no teclado e forneça as credenciais de login.