Objetivo

O objetivo deste documento é configurar o roteamento InterVLAN da camada 3 em switches 300.

Dispositivos aplicáveis

•300 Series Switches

Procedimento Passo a Passo

Prerequisites

1. Verifique se o recurso Layer3 está ativado. Para obter informações adicionais sobre como ativar o modo de camada 3 no firmware versão 1.2.7.76 ou anterior, consulte Como configurar o modo de camada 3 para SX300. Para obter firmwares posteriores, consulte Switching to Layer 3 Mode nos SF/SG 300 Series Switches.

2. Verifique se você tem mais de uma VLAN configurada.

Criar VLANs

Etapa 1. Use a interface GUI do switch para escolher VLAN Management > Create VLAN.

Etapa 2. Clique em Adicionar para criar uma nova VLAN e inserir parâmetros de VLAN.

Etapa 3. Para adicionar um único botão de opção de verificação de VLAN e inserir as informações de VLAN. Repita essa etapa para criar outras VLANs.

VLAN ID — número da VLAN.

Nome da VLAN — descrição da VLAN.

Etapa 4. Para adicionar um intervalo de opção Range de verificação da VLAN e inserir o intervalo de endereços IP.

Intervalo de VLANs — Intervalo de números de VLANs.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar.

Atribuir porta à VLAN

Etapa 1. Use a interface GUI do switch para escolher VLAN Management > Port to VLAN.

Etapa 2. Escolha o número da ID da VLAN no menu suspenso ID da VLAN e o tipo de interface no menu Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Ir para ver o status de associação à VLAN da porta selecionada.

Etapa 4. Escolha entre o tipo de interface dos botões de opção.

Acesso — A interface é membro não marcado de uma única VLAN.

Tronco — A interface não é um membro de VLAN rotulada específica.

General — A interface suporta uma ou mais VLANs marcadas e não marcadas.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar

Configure o InterVLAN Routing

Etapa 1. Use a interface GUI do switch para escolher IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface. As páginas de interface IPv4 são abertas.

Etapa 2. Clique em Adicionar para atribuir um endereço IP para VLANs.

Etapa 3. Verifique VLAN e selecione VLAN ID number no menu suspenso.

Etapa 4.  Atribua um endereço IP para as VLANs.

Tipo de endereço IP — Como o endereço IP será atribuído.

- Dynamic IP Address (Endereço IP dinâmico) — atribuição dinâmica de endereços IP DHCP.

- Endereço IP estático — Atribuição de endereço IP configurada manualmente.

Etapa 5.Clique em Apply para salvar.