Objetivos

A LAN virtual (VLAN) permite que um grupo de hosts que não estão conectados ao mesmo switch se comunique como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Uma interface com tráfego de VLAN precisa ter as VLANs atribuídas a essa interface, ou os pacotes podem ser descartados.

Este artigo explica como visualizar a associação da VLAN a uma interface em 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados 300 Series

Exibir associações VLAN

Etapa 1. Use o utilitário de configuração do switch para escolher VLAN Management > Port VLAN Membership. A página Port VLAN Membership é aberta.

Etapa 2. Selecione Port ou LAG na lista suspensa Interface Type (Tipo de interface) e clique em Go (Ir) para visualizar associações VLAN nesse tipo de interface.

Etapa 3. As seguintes informações são exibidas para cada interface:

Porta — O identificador da interface.

Modo — O modo VLAN em que a interface está. Os diferentes modos são:

- Acesso — Todos os pacotes são transmitidos sem marcação e todos os pacotes de entrada são associados à VLAN sem rótulo à qual a interface se juntou. Uma interface no modo de acesso só pode ser separada de uma VLAN e deve ser desmarcada.

- Tronco — Transmite pacotes marcados e não marcados como configurados. Uma interface no modo de tronco pode ser separada de uma ou mais VLANs marcadas, mas só pode ser separada de uma VLAN não rotulada.

- Geral — Transmite pacotes marcados e não marcados como configurados. Uma interface pode ser separada de várias VLANs marcadas e não marcadas.

PVID — O Port VLAN Identifier (PVID) identifica a VLAN padrão para esta interface. Se a interface estiver no modo de acesso ou no modo de tronco, o PVID será uma VLAN sem rótulo. No modo geral, o PVID pode ser uma VLAN rotulada ou não.

VLANs operacionais — uma lista delimitada por vírgulas com as VLANs às quais a interface se juntou. Cada ID de VLAN é seguido por uma letra indicando se a VLAN está rotulada, não rotulada ou usada internamente para essa interface.

- U — A interface é um membro não marcado da VLAN.

- T — A interface é um membro marcado da VLAN.

- I — A interface é um membro de uma VLAN usada internamente pelo switch para seus próprios fins.