Objetivo

O objetivo deste documento é configurar os alarmes no switch para um evento que precisa ser monitorado e alarmado para os administradores de rede. Um evento de elevação é acionado quando o limite de aumento é ultrapassado . Da mesma forma, um evento de queda é acionado quando o limite de queda é ultrapassado.

Note: Os alarmes podem ser configurados somente se houver um evento RMON configurado no switch. Para obter mais informações sobre como configurar um evento RMON, consulte o artigo Eventos RMON em Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração do alarme RMON

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > RMON > Alarms. A página Alarmes é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A janela Add Alarm Entry (Adicionar entrada de alarme) é exibida.

Note: O campo Alarm Entry (Entrada de alarme) exibe o número do alarme que está sendo configurado no momento.

Etapa 3. Clique em um tipo de interface no campo de interface para definir a qual interface o alarme é aplicado. As opções disponíveis são:

Porta — Essa opção permite escolher na lista suspensa Porta a porta que você deseja atribuir a um alarme de evento.

LAG — Essa opção permite escolher na lista suspensa Grupo de agregação de links (LAG) a porta LAG que você deseja atribuir a um alarme de evento. Uma porta LAG combina interfaces individuais em um único link lógico com maior largura de banda.

Etapa 4. Escolha na lista suspensa Nome do contador o nome do contador que indica a Base de informações de gerenciamento (MIB) a ser medida pelo alarme.

Note: Para obter informações sobre MIB, consulte o artigo Simple Network Management Protocol (SNMP) Views Configuration on the 300 Series Managed Switches.

Etapa 5. Clique em um método de exemplo para gerar um alarme. As opções disponíveis são:

Absoluto — Esta opção usa a informação medida da amostra atual para gerar o alarme.

Delta - Esta opção usa a diferença entre duas amostras consecutivas para gerar o alarme.

Etapa 6. Insira o limite de elevação no campo Rising Treshold (Limite de elevação) para disparar o alarme de elevação do limiar.

Passo 7.  Escolha na lista suspensa Evento ascendente o evento que você deseja executar quando um evento ascendente é acionado.

Etapa 8. Insira o limite de queda no campo Limite de queda para disparar o alarme de queda.

Note: O limite de queda deve ser inferior ao limite de aumento.

Etapa 9. Escolha na lista suspensa Evento de queda o evento que você deseja executar quando um evento de queda for acionado.

Etapa 10. Clique no alarme de inicialização do qual você prefere iniciar. As opções disponíveis são:

Alarme em ascensão — Esta opção aciona como alarme de inicialização o evento em ascensão.

Alarme de queda — Esta opção aciona como alarme de inicialização o evento de queda.

Alarme de elevação e queda — Essa opção aciona eventos de elevação e queda.

Etapa 11. Insira o tempo do intervalo entre cada alarme no campo Intervalo.

Etapa 12. (Opcional) Insira o nome do usuário ou sistema que recebe o alarme.

Etapa 13. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 14. (Opcional) Para editar um alarme atual, marque a caixa de seleção do alarme que deseja editar e clique em Editar.

Etapa 15. (Opcional) Para excluir um alarme atual, marque a caixa de seleção do alarme que deseja excluir e clique em Excluir.