Objetivos

A utilização da CPU é uma medida da carga de trabalho na CPU. Esse switch é capaz de rastrear a utilização da CPU e exibir a porcentagem da capacidade da CPU que foi usada nos últimos cinco segundos, um minuto e cinco minutos.

Este documento explica como habilitar o serviço de medição da utilização da CPU e visualizar a utilização da CPU no 300 Series Switch.

Dispositivos aplicáveis

•300 Series Switches

Procedimento Passo a Passo

Note: Habilitar e visualizar a utilização da CPU exige o nível de privilégio de usuário 15.

Habilitar medição de utilização da CPU

Etapa 1. Usando o prompt de comando, insira telnet 192.168.1.254 para acessar a interface de linha de comando desse dispositivo no endereço IP padrão.

Etapa 2. Digite o Nome de usuário e a Senha.

Note: O nome de usuário padrão é cisco e a senha padrão é cisco.

Etapa 3. Entre na configuração para entrar no modo Configuração global.

Etapa 4. Insira service cpu-usage para ativar a medição de utilização da cpu.

· como alternativa, insira no service cpu-usage para desativar a medição de utilização da cpu.

Note: O serviço de utilização da CPU só pode ser ativado ou desativado no Modo de Configuração Global. Se o nome do host do prompt de comando não terminar com (config)#, insira config para entrar no Modo de configuração global.

Etapa 5. Digite exit para sair do modo de configuração global.

Etapa 6. (Opcional) Qualquer configuração alterada será perdida se o switch perder energia. Para tornar as alterações permanentes, digite copy running-config startup-config e digite Sim para copiar o arquivo de configuração atual para o arquivo de configuração de inicialização.

Etapa 8. Digite exit novamente para encerrar a sessão.

Exibir utilização da CPU

Etapa 1. Usando o prompt de comando, insira telnet 192.168.1.254 para acessar a interface de linha de comando desse dispositivo no endereço IP padrão.

Etapa 2. Digite o Nome de usuário e a Senha.

Etapa 3. Digite show cpu usage para exibir a utilização da CPU nos últimos cinco segundos, um minuto e cinco minutos.

Note: O serviço de utilização da CPU deve ter sido ativado anteriormente para que qualquer medida seja exibida.

Note: A utilização da CPU só pode ser vista no modo EXEC privilegiado. Se o nome do host do prompt de comando terminar com (config)#, insira exit para sair do Modo de configuração global e entre no Modo EXEC privilegiado. Por padrão, as novas sessões estarão no modo EXEC privilegiado.

Etapa 4. Digite exit para encerrar a sessão.