Objetivos

Um nome de host é um rótulo que é dado a um dispositivo para diferenciá-lo de outros dispositivos. O nome do dispositivo padrão para um Switch Série 300 é "switch" combinado com os últimos 6 caracteres do endereço MAC para o dispositivo. O nome do host do dispositivo aparece no prompt de comando após cada comando, e pode ser mais significativo atribuir um nome diferente para distinguir esse dispositivo de outros dispositivos ao usar a interface de linha de comando.

Este documento explica como atribuir o nome do host do dispositivo a um Switch 300 Series usando a Interface de Linha de Comando.

Dispositivos aplicáveis

•300 Series Switches

Procedimento Passo a Passo

Note: A alteração do nome do host do dispositivo requer o nível de privilégio de usuário 15.

Atribuir nome de host do dispositivo

Etapa 1. Usando o prompt de comando, insira telnet 192.168.1.254 para acessar a interface de linha de comando desse dispositivo no endereço IP padrão.

Etapa 2. Digite o Nome de usuário e a Senha.

Note: O nome de usuário padrão é cisco e a senha padrão é cisco.

Etapa 3. Entre na configuração para entrar no modo Configuração global.

Etapa 4. Para modificar o nome do host do dispositivo, há duas opções:

· Insira hostname [name] para atribuir um novo nome de host ao dispositivo.

Note: O nome deve começar com uma letra, terminar com uma letra ou um dígito e pode conter apenas letras, números e hífens.

· Insira no hostname para restaurar o nome do host de volta ao padrão.

Etapa 5. Digite exit para sair do modo de configuração global.

Etapa 6. (Opcional) Qualquer configuração alterada será perdida se o switch perder energia. Para tornar as alterações permanentes, digite copy running-config startup-config e digite Sim para copiar o arquivo de configuração atual para o arquivo de configuração de inicialização.

Passo 7. Digite exit novamente para encerrar a sessão.