Objetivo

Uma exibição do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) é um conjunto de regras que controla o que o usuário do switch pode ou não gerenciar. Uma exibição de SNMP é definida por subárvores MIB (Management Information Base, Base de informações de gerenciamento). Cada MIB é definida por um conjunto de IDs de objeto (OIDs). Esses OIDs são identificadores de sub-árvore, que podem representar informações, uma regra ou um recurso no switch. Você pode criar uma exibição de SNMP nos 300 Series Managed Switches para limitar o acesso a determinadas informações de gerenciamento e recursos de configuração. Este artigo explica como configurar uma exibição de SNMP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração de modos de exibição SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Views. A página Exibições é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar para definir novas visualizações de SNMP. A janela Add View é exibida:

Etapa 3. No campo Nome de exibição, insira um nome para a nova exibição de SNMP.

Etapa 4. Na Subárvore ID do objeto, clique em um botão de opção para definir a subárvore OID. As opções disponíveis são:

Selecione na lista — Essa opção permite escolher a subárvore OID de sua escolha em uma lista.

Definido pelo usuário — Essa opção permite inserir a versão OID se você não conseguir encontrar o OID apropriado na lista.

Etapa 5. (Opcional) Para incluir os MIBs escolhidos na exibição SNMP, marque a caixa de seleção Incluir na exibição . Se desmarcada, as MIBs serão excluídas da exibição.

Etapa 6. Clique em Apply. As alterações são mostradas na Tabela de exibição após a adição da nova exibição de SNMP, conforme mostrado abaixo:

Passo 7. (Opcional) Para excluir uma exibição, marque a caixa de seleção da exibição que deseja excluir e clique em Excluir