Objetivos

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo proprietário da Cisco da camada de enlace que permite que os dispositivos Cisco se comuniquem independentemente da conectividade IP. É usado principalmente para comunicar endereços de protocolo e recursos de dispositivo. O CDP envia quadros que contêm TLVs (Type Length Values), que são campos que contêm propriedades diferentes da porta e/ou da conexão. A página CDP Interface Settings é usada para ativar ou desativar o CDP por porta. Também é usado para configurar acionadores de notificação quando há conflitos com vizinhos CDP.

O documento explica como configurar as configurações de interface CDP nos Switches gerenciados 200 e 300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configurações de interface CDP

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. A página Interface Settings é aberta:

Observação: Você pode clicar nos botões Detalhes de informações locais do CDP ou Detalhes de informações de vizinhos do CDP para navegar para as páginas Informações locais do CDP ou Informações de vizinhos do CDP respectivamente.

Etapa 2. Clique no botão de opção da porta que deseja editar.

Etapa 3. Clique em Edit para editar as configurações CDP da porta. A janela Edit CDP Interface Settings é exibida.

Etapa 4. (Opcional) Na lista suspensa Porta, escolha uma porta para configurar.

Etapa 5. Marque Enable no campo CDP Status para ativar o CDP para a porta especificada.

Etapa 6. Marque Enable no campo Syslog voice VLAN Mismatch para gerar uma mensagem SYSLOG quando uma incompatibilidade de VLAN de voz for detectada. Isso ocorre quando as informações de VLAN de voz de um quadro de entrada não correspondem àquelas que o dispositivo local anuncia.

Passo 7. Marque Enable no campo Syslog Native VLAN Mismatch para gerar uma mensagem SYSLOG quando uma incompatibilidade de VLAN nativa for detectada. Isso ocorre quando as informações da VLAN nativa de um quadro de entrada não correspondem àquelas que o dispositivo local anuncia.

Etapa 8. Marque Enable no campo Syslog Duplex Mismatch para gerar uma mensagem SYSLOG quando for detectada incompatibilidade de informações duplex. Isso ocorre quando as informações duplex de um quadro de ingresso não correspondem àquelas que o dispositivo local anuncia.

Etapa 9. Clique em Apply.