Objetivo

Um Sistema de Nomes de Domínio (DNS - Domain Name System) converte nomes de domínio totalmente qualificados (FQDNs - Fully Qualified Domain Name) em endereços IP. Isso é útil porque os nomes de domínio são mais fáceis de lembrar do que os endereços IP. Os Switches Gerenciados 200/300 Series permitem adicionar um servidor DNS, o que significa que o switch atua como um cliente DNS. Este artigo explica a configuração de um servidor DNS nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração do servidor DNS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > Domain Name System > DNS Servers. A página Servidores DNS é aberta.

Etapa 2. No campo DNS, marque a caixa de seleção Enable para permitir que o switch resolva nomes DNS em endereços IP por meio de um servidor DNS.

Etapa 3. (Opcional) No campo Nome de domínio padrão, insira o nome padrão. Esse nome é adicionado ao final de qualquer nome de domínio não totalmente qualificado, para torná-los nomes de domínio totalmente qualificados.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar a configuração padrão do servidor DNS.

Etapa 5. Para adicionar um servidor DNS, clique em Adicionar. A janela Add DNS Server é exibida.

Etapa 6. No campo Versão IP, clique na versão IP do servidor DNS. As opções disponíveis são:

Versão 6 — Essa opção permite inserir um endereço IPv6.

Versão 4 — Essa opção permite inserir um endereço IPv4.

Observação: o botão de opção IPv6 estará disponível apenas se um endereço IPv6 estiver configurado para o switch.

Passo 7. Se você escolheu Versão 6 como a versão do endereço IP na Etapa 6, no campo Tipo de endereço IPv6, clique no tipo do endereço IPv6. As opções disponíveis são:

· Link Local — Um endereço IPv6 que identifica apenas hosts em um único link de rede.

· Global — Um endereço IPv6 que pode ser acessado de outras redes.

Etapa 8. Se você escolheu Link Local como o tipo de endereço IPv6, escolha a interface apropriada na lista suspensa Link Local Interface.

Etapa 9. No campo Endereço IP do servidor DNS, insira o endereço IP do servidor DNS.

Etapa 10. No campo Estado do servidor DNS, marque a caixa de seleção Ativo para ativar o servidor DNS.

Etapa 11. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 12. (Opcional) Para excluir uma entrada na Tabela de servidores DNS, marque a caixa de seleção da entrada que deseja excluir e clique em Excluir.