Objetivo

Firmware é o software usado por um dispositivo para operar.  É útil fazer backup do firmware do produto se o dispositivo precisar ser restaurado e a versão mais recente do firmware não puder ser acessada na Internet.  Este artigo explica como fazer backup do firmware nos Switches Gerenciados 200 e 300 Series e carregar o arquivo de firmware para um servidor TFTP a partir do switch.

Nota: este artigo explica apenas como fazer backup do firmware via TFTP. Não é possível fazer backup de firmware usando HTTP/HTTPS.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

URL de download de software

Switches gerenciados série 200

Switches gerenciados 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Fazer backup do firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language.  A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção via TFTP no campo Transfer Method (Método de transferência).

Etapa 3. Clique no botão de opção Backup no campo Save Action (Salvar ação).

Etapa 4. Clique no botão de opção apropriado no campo Tipo de arquivo para definir o tipo de arquivo do qual deseja fazer backup.

· Imagem do firmware — O firmware é o software que controla a operação do switch.

· Código de inicialização — O programa executado pelo switch durante a inicialização.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao método que você usará para definir o servidor TFTP no campo Definição de servidor TFTP.

· Por endereço IP — Defina o servidor TFTP com um endereço IP.

· Por Nome — Defina o servidor TFTP com um nome de domínio.  Se você clicar em Por nome, vá para a Etapa 9.

Etapa 6. Clique no botão de opção apropriado para determinar qual versão de IP você usará para localizar o servidor TFTP no campo IP Version.  Se você clicou na Versão 4, vá para a Etapa 9.

Passo 7. Clique no botão de opção apropriado que especifica o tipo de endereço no campo Tipo de endereço IPv6.

· Link Local — Um endereço de link local é um endereço IP privado e não é visível para redes externas.

· Global — Um endereço IPv6 unicast global é um endereço IP público e está disponível em outras redes.  Se você clicar em Global, vá para a Etapa 9.

Etapa 8. Escolha uma interface local de link na lista suspensa Link Local Interface.  Como os endereços locais de link são privados, a interface local de link é a única origem capaz de acessar o endereço local de link.

Etapa 9. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor TFTP para o qual o arquivo de firmware deve ser carregado no campo Endereço IP/Nome do servidor TFTP.

Etapa 10. Digite o nome do arquivo com o qual os arquivos de firmware devem ser salvos no campo Destination File Name (Nome do arquivo de destino).

Etapa 11. Clique em Apply para fazer backup do firmware.  Uma barra de progresso é exibida enquanto é feito o backup do firmware.  A janela Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta:

Etapa 12. Clique em Concluído.