Objetivo

O mapeamento de host é usado para atribuir um endereço IP específico a um nome de domínio. Com o mapeamento de hosts, o switch verifica primeiro as entradas no DNS (Domain Name System) com um endereço IP estático atribuído, o que aumenta o desempenho geral do switch. Além disso, com o mapeamento de host, você pode mapear um dispositivo específico na rede para um endereço IP estático para facilitar a localização desse dispositivo para os diferentes usuários na rede.

Este artigo explica a configuração do mapeamento de hosts nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração de mapeamento de host

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping. A página Mapeamento de Host é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A janela Add Host Mapping é exibida.

Etapa 3. No campo Versão IP, clique na versão IP do host que você deseja mapear. As opções disponíveis são:

Versão 6 — Permite inserir um endereço IPv6. Se você escolher essa opção, continue na Etapa 4.

Versão 4 — Permite inserir um endereço IPv4. Se você escolher essa opção, vá para a Etapa 6.

Observação: o botão de opção IPv6 estará disponível apenas se um endereço IPv6 estiver configurado no switch.

Etapa 4. Se você escolheu Versão 6 como a versão do endereço IP na Etapa 3, no campo Tipo de endereço IPv6, clique no tipo do endereço IPv6. As opções disponíveis são:

· Link Local — Um endereço IPv6 que identifica apenas hosts em um único link de rede. Se você escolher essa opção, continue na Etapa 5.

· Global — um endereço IPv6 que pode ser acessado de outras redes. Se você escolher essa opção, vá para a Etapa 6.

Etapa 5. Se você escolheu Link Local como o tipo de endereço IPv6 na Etapa 4, na lista suspensa Link Local Interface, escolha a interface apropriada.

Etapa 6. Digite o nome que identifica o host mapeado no campo Nome do host.

Passo 7. Insira o endereço IP do host mapeado no campo Endereço IP.

Observação: se você escolher IPv6 como a versão do endereço IP, poderá adicionar até 4 endereços IPv6.

Etapa 8. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 9. (Opcional) Para deletar uma entrada da Tabela de Mapeamento de Host, marque a caixa de seleção da entrada que deseja deletar e clique em Deletar.