Objetivo

O MLD (Multicast Listener Discovery) é usado por roteadores IPv6 para descobrir ouvintes multicast em um link diretamente conectado. O switch, por outro lado, mantém uma lista das VLANs para as quais os quadros multicast precisam ser encaminhados. Dessa forma, o switch envia apenas quadros multicast para as VLANs na lista, o que melhora a funcionalidade do switch em sua rede.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar o MLD Snooping nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar rastreamento de MLD em VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > MLD Snooping. A página MLD Snooping é aberta:

Etapa 2. No campo Status de rastreamento de MLD, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o rastreamento de MLD.

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. Clique no botão de opção do ID da VLAN ao qual você deseja aplicar o Rastreamento de MLD.

Etapa 5. Clique em Editar. A janela Edit MLD Snooping é exibida:

Etapa 6. (Opcional) Se quiser configurar o Snooping MLD para um ID de VLAN diferente do ID de VLAN escolhido na Etapa 4, escolha um ID de VLAN diferente na lista suspensa ID de VLAN.

Etapa 6. No campo MLD Snooping Status, marque a caixa de seleção Enable. Essa opção monitora o tráfego de rede para determinar quais hosts solicitaram o envio de tráfego Multicast.

Passo 7. No campo MRouter Ports Auto Learn, marque a caixa de seleção Enable. Essa opção permite o aprendizado automático das portas às quais o roteador Mestá conectado. Um Mrouter é um roteador projetado para rotear corretamente pacotes multicast.

Etapa 8. No campo Robustez da Consulta, insira o número de consultas MLD que o switch executa para se conectar a um host. Se nenhuma resposta for recebida, o switch excluirá as informações do host.

Etapa 9. No campo Intervalo de consulta, insira o intervalo a ser usado pelo switch para enviar mensagens de consulta.

Etapa 10. No campo Intervalo máximo de resposta da consulta, digite o tempo (em segundos) que um host tem para responder a uma consulta.

Etapa 11. No campo Contador de Consulta do Último Membro, clique em um dos seguintes botões de opção:

· Usar padrão — Usa o número padrão de consultas específicas de grupo IGMP a serem enviadas antes que o switch suponha que não haja mais membros no grupo.

· Definido pelo usuário — Permite inserir um número específico de consultas específicas do grupo IGMP a serem enviadas antes que o switch suponha que não haja mais membros no grupo.

Etapa 12. No campo Intervalo de Consulta do Último Membro, insira o Atraso Máximo de Resposta usado caso o switch não possa ler o valor do Intervalo Máximo de Resposta das consultas específicas do grupo.

Etapa 13. No campo Licença Imediata, marque a caixa de seleção Habilitar para bloquear mais rapidamente um fluxo de multicast que foi enviado a uma porta de membro caso uma mensagem de IGMP Group Leave seja recebida.

Observação: as informações do lado direito da janela Editar Rastreamento de IGMP exibem a configuração IGMP atual. As informações a seguir são exibidas:

· Status do IGMP Operacional — Exibe o status atual do IGMP da VLAN escolhida.

· Robustez da consulta operacional — Exibe o valor atual de Robustez da consulta da VLAN escolhida.

· Intervalo de consulta operacional — Exibe o valor atual do Intervalo de consulta da VLAN escolhida.

· Intervalo de resposta máx. de consulta operacional — Exibe o valor atual do Intervalo de resposta máx. de consulta da VLAN escolhida.

· Intervalo de Resposta do Último Membro Operacional — Exibe o valor do Intervalo de Resposta do Último Membro da VLAN escolhida.

· Contador de Consulta do Último Membro Operacional — Exibe o valor do Último Contador de Consulta do Membro da VLAN escolhida.

· Intervalo de Consulta do Último Membro Operacional — Exibe o valor do Intervalo de Consulta do Último Membro da VLAN escolhida.

· Endereço IP de origem de consultante operacional — Exibe o endereço IP de origem de consultante atual da VLAN escolhida.

Etapa 14. Clique em Apply.