Objetivo

A Ethernet verde é um recurso que reduz o consumo de energia no switch. Dessa forma, o switch é mais ecológico e seus custos para executá-lo são reduzidos.

Este artigo explica como configurar a Ethernet verde no switch gerenciado 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Habilitar Ethernet Verde Global

Esta seção explica como ativar a Ethernet Verde em todas as interfaces dos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > Green Ethernet > Properties. Será aberta a página Propriedades:

Etapa 2. No campo Energy Detect Mode, marque a caixa de seleção Enable para ativar o modo de detecção de energia em um link inativo. Para links inativos, esse modo altera esses links para o modo inativo, mas ainda mantém o status administrativo da porta como Ativo.  Esta ação reduz o consumo de energia do switch.

Etapa 3. No campo Short Reach, marque a caixa de seleção Enable para habilitar Short Reach. Este recurso economiza energia em cabos de comprimento curto. Depois que o comprimento do cabo é analisado, o uso de energia é ajustado.

Observação: o campo de economia de energia exibe a energia economizada com a Ethernet verde ativada.

Observação: o campo Energia Cumulativa Economizada exibe a quantidade de energia economizada desde a última vez que o switch foi reinicializado.

Etapa 4. (Opcional) No campo Port LEDs, para reduzir o consumo de energia, desmarque a caixa de seleção Enable para desabilitar a atividade do LED em uma interface.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Observação: após essa configuração, a rede é temporariamente desconectada.

Configurações da porta Ethernet verde

Esta seção explica como habilitar/desabilitar a Ethernet Verde em uma interface específica.

Observação: a configuração Global Green Ethernet deve ser concluída corretamente antes que a configuração da porta Ethernet verde possa ter qualquer efeito.

Configuração de interface única

Esta subseção explica como ativar/desativar a Ethernet Verde em uma única interface.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > Green Ethernet > Port Settings. A página Configurações da porta abre:

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface que deseja configurar.

Etapa 3. Clique em Editar. A janela Edit Port Setting é exibida.

Etapa 4. (Opcional) No campo Detecção de energia, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar esse recurso na porta específica. Esse recurso move os links inativos para o modo inativo a fim de reduzir o consumo de energia e manter o status administrativo da porta como ativo.

Etapa 5. (Opcional) No campo Short Reach, marque a caixa de seleção Enable para habilitar esse recurso na porta específica. Esse recurso analisa o comprimento do cabo e aplica as técnicas apropriadas ao link para reduzir o consumo de energia.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração. As alterações são feitas na Tabela de configurações de porta:

Aplicar uma configuração de interface a várias interfaces

Esta subseção explica como aplicar uma única configuração de interface a várias interfaces.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > Green Ethernet > Port Settings. A página Port Settings é aberta.

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface cuja configuração você deseja aplicar a várias interfaces.

Etapa 3. Clique em Copy Settings. A janela Copy Settings é exibida.

Etapa 4. No campo fornecido, insira as interfaces às quais deseja aplicar a configuração da interface clicada anteriormente. Você pode inserir cada interface por número ou nome de interface (Por exemplo: 1, 2, 3 ou GE1, GE2, GE8) ou pode inserir um intervalo de interfaces por número ou por nome (Por exemplo: 7-10 ou GE7-GE10).

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração. As alterações são mostradas na Tabela de configurações de porta: