Objetivos

O SNTP (Simple Network Time Protocol) é um protocolo usado para sincronizar os relógios dos dispositivos em uma rede de dados. O principal uso do SNTP é fornecer precisão de eventos que ocorrem no dispositivo, como syslogs. Este documento explica como adicionar um servidor SNTP em Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Adicionar servidor SNTP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Time Settings > SNTP Unicast. A página Unicast SNTP é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable no campo SNTP Client unicast para ativar.

Etapa 3. Clique em Apply para salvar as configurações.

Etapa 4. Clique em Add para adicionar o servidor SNTP unicast. A janela Add SNTP Server é exibida.

Etapa 5. Clique em um dos seguintes botões de opção Definição de servidor para especificar o método pelo qual o servidor é identificado.

Etapa 6. Se By IP Address (Por endereço IP) for escolhido, clique no botão de opção desejado IP Version (Versão IP).

- Por endereço IP — O servidor SNTP é identificado por seu endereço IP.

- Por nome — O servidor SNTP é identificado por nome na lista de servidores SNTP.

- Versão 6 — Denota o tipo de endereço IPv6.

- Versão 4 — Indica o tipo de endereço IPv4.

Observação: os campos IPv6 não estão disponíveis, pois o switch não está configurado para uso com IPv6. O documento intitulado IPv6 Interface Configuration on 200/300 Series Managed Switches pode ser usado como referência para configurar o switch para uso do IPv6.

Passo 7. Se o tipo de endereço IP Versão 6 for escolhido, clique no tipo de endereço IPv6 desejado.

- Link Local — Indica que o endereço IPv6 identifica exclusivamente o host em um único link de rede.

- Global — Indica que o endereço IPv6 é um unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 8. Se Link Local IPv6 Address Type (Tipo de endereço IPv6 local de link) for escolhido, escolha a interface local de link na lista suspensa Link Local Interface.

Observação: se By IP Address for escolhido na Etapa 5, insira o endereço IP do servidor SNTP no campo SNTP Server IP Address. Se By Name for escolhido na Etapa 5, escolha o nome do servidor SNTP na lista suspensa SNTP Server. Se Other for escolhido na lista suspensa, insira o nome do servidor SNTP no campo adjacente.

Etapa 11. Marque a caixa de seleção Enable para habilitar a pesquisa do servidor SNTP para obter informações de hora do sistema. Os servidores NTP registrados para polling são pesquisados e o relógio é selecionado no servidor com o nível de stratum mais baixo.

Etapa 12. (Opcional) Para ativar a autenticação, marque a caixa Enable no campo Authentication.

Etapa 13. Se a autenticação estiver habilitada, selecione o valor da ID da chave na lista suspensa Authentication Key ID. As chaves de autenticação podem ser criadas na página Autenticação SNTP.

Etapa 14. Clique em Apply para adicionar o servidor SNTP à tabela do servidor SNTP unicast.