Objetivo

O Simple Network Time Protocol (SNTP) é uma adaptação do Network Time Protocol (NTP) que é usado para sincronizar relógios de computador na Internet. É importante que os dispositivos que estão conectados em rede tenham tempo sincronizado para que possam executar com eficiência ações em tempo real uns com os outros. Para fazer isso, é necessário adicionar um servidor SNTP ao switch e configurar uma chave de autenticação SNTP. Uma chave de autenticação permite que um dispositivo se sincronize com um servidor SNTP.

Para obter mais informações sobre como adicionar um servidor SNTP, consulte o artigo Add an SNTP Server on 200/300 Series Managed Switches.

Este artigo explica como configurar a autenticação SNTP nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Autenticação SNTP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Time Settings > SNTP Authentication. A página Autenticação SNTP é aberta:

Etapa 2. Marque Enable no campo SNTP Authentication para exigir a autenticação de uma sessão SNTP entre o switch e um servidor SNTP.

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. Clique em Add para adicionar uma chave de autenticação. A janela Add SNTP Authentication é exibida.

Etapa 5. Digite o número que é usado para identificar a chave de autenticação SNTP internamente no campo Authentication Key ID.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de chave desejado no campo Authentication Key (Chave de autenticação). O servidor SNTP deve enviar essa chave para que o switch sincronize com ele.

· Definido pelo Usuário (Criptografado) — Insira a chave no formato criptografado.

· Definido pelo Usuário (Texto sem Formatação) — Insira a chave no formato de texto sem formatação.

Passo 7. Marque Enable no campo Trusted Key para permitir que o switch receba informações de sincronização apenas de um servidor SNTP que use a chave de autenticação definida.

Etapa 8. Clique em Apply. A chave de autenticação do SNTP está configurada.