Objetivo

O tempo limite de sessão ociosa define o tempo que uma sessão permanece no modo ocioso antes de ser fechada. Quando o tempo limite ocioso expira, o usuário atual é desconectado do dispositivo. Esses valores ociosos são importantes para impedir o acesso não autorizado a uma sessão aberta.

O objetivo deste documento é explicar como configurar os valores de timeout de sessão ociosa nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 Series

·Switches gerenciados SF/SG série 300

Versão de software

•1.3.7.18

Configuração de Tempo Limite de Sessão Ociosa

Observação: se Nunca for escolhido como uma opção em qualquer uma das listas suspensas, a sessão correspondente permanecerá aberta até que seja fechada pelo usuário.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Idle Session Timeout. A página Timeout de Sessão Ociosa é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa HTTP Session Timeout, escolha o valor do timeout em minutos para uma sessão HTTP. Se um navegador permanecer ocioso por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fechará a sessão.

Etapa 3. Na lista suspensa Tempo limite da sessão HTTPS, escolha o valor do tempo limite em minutos para uma sessão HTTPS. Se um navegador permanecer ocioso por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fechará a sessão.

Etapa 4. Na lista suspensa Tempo limite da sessão do console, escolha o valor do tempo limite em minutos para uma sessão do console. Se a sessão do console permanecer ociosa por mais do que o valor de timeout especificado, o switch fechará a sessão.

Etapa 5. Na lista suspensa Telnet Session Timeout, escolha o valor de timeout em minutos para uma sessão telnet. Uma sessão telnet é uma conexão remota a uma rede específica. Se a sessão telnet permanecer ociosa por mais do que o valor de timeout especificado, o switch fechará a sessão.

Etapa 6. Na lista suspensa SSH (Secure Shell) Session Timeout, escolha o valor do tempo limite em minutos para uma sessão SSH. Uma sessão SSH é uma conexão remota a uma rede específica, mas, ao contrário do telnet, oferece criptografia. Se a sessão SSH permanecer ociosa por mais do que o valor de timeout especificado, o switch fechará a sessão.

Passo 7. Clique em Apply para salvar sua configuração.