Objetivo

Os Switches Gerenciados 200/300 Series permitem que você conecte um transceptor SFP (Small Form-fator Pluggable) em seus módulos ópticos para conectar cabos de fibra óptica. Depois que o transceptor e o cabo de fibra óptica estiverem conectados corretamente no módulo óptico do switch, a página Status do módulo óptico oferecerá as informações atuais da conexão óptica, o que o ajudará a gerenciar essa conexão. Além disso, em caso de falha, você pode solucionar o problema dessa conexão com as informações de status do módulo óptico.

O objetivo deste artigo é explicar as informações fornecidas sobre o status do módulo óptico.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.3.0.62

Exibir status do módulo óptico

Esta seção mostra como acessar a página Status do Módulo Óptico e explica as diferentes informações fornecidas nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Diagnostics > Optical Module Status. Será aberta a página Status do Módulo Óptico:

As próximas informações são exibidas na Tabela de status do módulo óptico:

· Porta — Exibe o número da porta à qual o transceptor SFP está conectado no momento.

· Temperatura — Exibe a temperatura em Celsius na qual o SFP opera.

· Voltagem — Exibe a voltagem na qual o SFP opera.

· Atual — Exibe a quantidade de corrente consumida pelo SFP.

· Potência de saída — Exibe a quantidade de potência óptica transmitida.

· Potência de entrada — Exibe a quantidade de potência óptica recebida.

· Falha do transmissor — Exibe a perda de sinal relatada pelo SFP remoto. Os valores desse campo podem ser Verdadeiro (Algum sinal foi perdido), Falso (Nenhum sinal foi perdido) ou Sem sinal (N/S).

· Perda de Sinal — Exibe a perda de sinal relatada pelo SFP local. Os valores desse campo podem ser Verdadeiro (Alguns sinais foram perdidos) ou Falso (Nenhum sinal foi perdido).

· Pronto para dados — Exibe se o SFP está operacional ou não. Os valores desse campo podem ser Verdadeiro (Operacional) ou Falso (Não operacional).