Objetivo

A página Contas de usuário é usada para configurar várias contas de usuário no switch. Isso permite que vários usuários acessem a GUI do switch simultaneamente.

Este artigo explica como adicionar uma conta de usuário, editar uma senha de usuário e excluir uma conta de usuário nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Configuração de Conta de Usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Contas de usuário. A página Contas de usuário é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa Enable (Habilitar) do Password Recovery Service (Serviço de recuperação de senha) e clique em Apply.

As seguintes operações estão disponíveis.

- Adicionar — Adiciona uma conta de usuário.

- Editar — Edite a senha de uma conta de usuário.

- Excluir — Excluir uma conta de usuário.

Adicionar conta de usuário

Etapa 1. Clique em Adicionar para criar uma nova conta de usuário. A janela Add User Account é exibida.

Etapa 2. Digite um nome de usuário no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Digite uma senha para o nome de usuário no campo Senha. A senha consiste em caracteres alfanuméricos.

Etapa 4. Insira novamente a senha no campo Confirmar senha.

O medidor de força da senha exibe a força de segurança da senha inserida.

Etapa 5. No campo User Level (Nível de usuário), clique no botão de opção apropriado com base no nível de acesso que precisa ser fornecido ao usuário.

- Acesso via CLI somente leitura — O usuário pode acessar os comandos da Interface de Linha de Comando (CLI). O usuário não pode acessar a GUI nem alterar a configuração do dispositivo.

- Acesso de leitura/limitado — O usuário não pode acessar a GUI e tem acesso a alguns comandos CLI que podem alterar a configuração do dispositivo.

- Gerenciamento de acesso de leitura/gravação — O usuário pode acessar a GUI e tem acesso para configurar o dispositivo.

Observação: consulte o artigo Password Strength on 300 Series Managed Switches para obter mais explicações sobre o medidor de força de senha.

Etapa 6. Clique em Apply. A conta de usuário é criada.

Editar senha do usuário

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do nome de usuário que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Editar para editar a senha do usuário. A janela Edit User Account é exibida.

Etapa 3. (Opcional) Na lista suspensa Nome de usuário, escolha o nome de usuário que deseja editar.

Etapa 4. Digite uma nova senha para o nome de usuário especificado no campo Senha.

Etapa 5. Insira novamente a senha no campo Confirmar senha.

Etapa 6. No campo User Level (Nível de usuário), clique no botão de opção apropriado com base no nível de acesso que precisa ser fornecido ao usuário.

- Acesso via CLI somente leitura — O usuário pode acessar os comandos da Interface de Linha de Comando (CLI). O usuário não pode acessar a GUI nem alterar a configuração do dispositivo.

- Acesso de leitura/limitado — O usuário não pode acessar a GUI e tem acesso a alguns comandos CLI que podem alterar a configuração do dispositivo.

- Gerenciamento de acesso de leitura/gravação — O usuário pode acessar a GUI e tem acesso para configurar o dispositivo.

O medidor de força da senha exibe a força de segurança da senha inserida.

Observação: consulte o artigo Password Strength on 300 Series Managed Switches para obter mais explicações sobre o medidor de força de senha.

Passo 7. Clique em Apply.

Excluir conta de usuário

Etapa 1. Marque a caixa de seleção da conta de usuário que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir a conta de usuário.