Objetivo

O limite de taxa de ingresso de VLAN permite limitar a quantidade de tráfego em uma VLAN específica. Você pode aplicar limites para cada VLAN dentro da rede para aumentar o desempenho geral. Este artigo explica como configurar um limite de taxa de ingresso de VLAN nos switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

- v1.2.7.76

Configurar limites de taxa de VLAN

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limit. A página VLAN Ingress Rate Limit é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A janela Add VLAN Rate Limit é exibida:

Etapa 3. Na lista suspensa VLAN ID, escolha a VLAN para a qual deseja configurar os limites de taxa.

Etapa 4.  No campo Committed Information Rate (CIR), insira a quantidade média máxima de dados que a VLAN pode aceitar. Geralmente, esse número é designado pelo ISP.

Etapa 5. No campo Committed Burst Size (CBS), insira o tamanho máximo de intermitência dos dados que podem ser enviados da VLAN em um determinado período de tempo. Essa quantidade de dados pode ser enviada mesmo que ultrapasse a largura de banda disponível.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 7. (Opcional) Para editar as taxas de CIR e CBS de uma VLAN, clique no botão de opção da entrada que deseja editar e clique em Editar.

Etapa 8. (Opcional) Para excluir uma entrada de limite de taxa de ingresso de VLAN, clique no botão de opção da entrada que deseja excluir e clique em Excluir.