Objetivo

A ferramenta atualizará os nomes de interface para as novas convenções de nomenclatura de interface usadas nos novos dispositivos. Ao converter as configurações da origem para o destino, a ferramenta mapeará os comandos das interfaces no dispositivo de origem para as interfaces que usariam a mesma função no dispositivo de destino. Ele converterá comandos que não são mais suportados em comandos análogos dos dispositivos mais novos. A ferramenta tentará manter a mesma funcionalidade entre o comportamento original e o comportamento na configuração atualizada.

O objetivo deste documento é mostrar como usar a ferramenta de migração para obter a configuração de um switch das séries Sx200, Sx300 ou Sx500 e convertê-la no Sx250, Sx350 e Sx550 apropriados.

Dispositivos aplicáveis

- Sx200

- Sx300

- Sx500

Versão do software de origem

- v1.4 ou superior

Versão do software de destino

- v2.3 ou superior

Visão geral da migração de configuração

Etapa 1. No switch de origem, faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Download/Backup Configuration. A página Download/Backup Configuration/Log (Fazer download/Configuração de backup/Log) é aberta.

Etapa 2. Selecione o viaHTTP/HTTPS no botão de opção Método de transferência.

Etapa 3. No campo Save Action, selecione Backup para fazer backup do arquivo de configuração.

Etapa 4. Selecione o arquivo de configuração de inicialização no campo Tipo de arquivo de origem, pois desejamos converter o arquivo de configuração de inicialização.

Etapa 5. Selecione Texto sem formatação ou Excluir no campo Dados confidenciais.

Etapa 6. Abra a Ferramenta Serviço de Migração de Configuração. A página Ferramenta de Serviço de Migração de Configuração é aberta.

Passo 7. Na seção Configuração de Origem, selecione o dispositivo de origem no Modelo de Dispositivo de Origem.

Etapa 8. Copie o texto do arquivo de configuração de origem para a área de texto Configuração de Origem.

Nota: Certifique-se de que a configuração de origem inclua a seção de cabeçalho completo do arquivo.

Etapa 9. Selecione o modelo do switch de destino no menu suspenso Destination Device Model.

Etapa 10. Clique no botão Converter para converter o arquivo de configuração de origem para o arquivo de configuração de destino.

Observação: as configurações de recursos que não são mais suportados serão removidas.

Etapa 11. Quando a conversão estiver concluída, revise os resultados na área de texto Configuração Atualizada.

Nota: Todas as linhas atualizadas serão realçadas na área de texto. Comentários são adicionados à configuração para explicar todas as alterações feitas durante a conversão.

Etapa 12. Copie a configuração atualizada e cole em um novo arquivo de texto.

Etapa 13. Efetue login no utilitário de configuração da Web do switch de destino e escolha Administrador > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivos.

Etapa 14. No campo Tipo de Operação, selecione Atualizar Arquivo.

Etapa 15. Selecione Startup Configuration no campo Destination File Type.

Etapa 16. Selecione HTTP/HTTPS no campo Copy Method.

Etapa 17. No campo Nome do arquivo, selecione o arquivo de configuração convertido que foi salvo na Etapa 12.

Etapa 18. Recarregue o switch para carregar a nova configuração.

Conclusão

As instruções neste documento permitem que você converta a configuração de switches das séries Sx200, Sx300 ou Sx500 para switches das séries Sx250, Sx350 ou Sx550. Para verificar se a conversão do dispositivo  bemsucedida, você pode usar a interface de linha de comando (CLI), seguindo as etapas abaixo.

Observação: neste exemplo, usarei SG550X-48MP como o switch de destino.

Etapa 1. Faça login no switch de destino (switches das séries Sx250, Sx350 ou Sx550) e navegue para Segurança > Serviços TCP/UDP. Marque a caixa de seleção SSH Service para habilitar o acesso do prompt de comando dos switches via SSH.

Etapa 2. Você deve usar um aplicativo SSH para acessar a CLI. Neste exemplo, usaremos PuTTY para acessar a CLI do switch. Comece inserindo o endereço IP ou o nome de host do switch que deseja acessar no campo Nome do host (ou endereço IP). Em seguida, clique em Abrir.

Observação: verifique se a porta é 22.

Etapa 3. Depois de estabelecer uma conexão com o switch, você deverá ser solicitado a inserir suas credenciais. Insira suas credenciais de login no switch.

 Observação: se você receber um Alerta de Segurança PuTTY, pressione Sim para atualizar o cache do PuTTYs e continuar  conexão. Na figura abaixo, eu não apliquei a configuração convertida de SG500X-24MPP para SG550X-48MP, você pode ver que o nome de host atual é switche7141d.

Etapa 4. Digite o comando show startup-config. Isso exibirá a configuração de inicialização convertida que você carregou neste switch.

Observação: na figura abaixo, apliquei a configuração convertida ao switch SG550X-48MP. Você pode ver que o nome do host é chamado de Test-1.

© 2018 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.