Introduction

A Ferramenta de Migração de Configuração da Cisco permite converter arquivos de configuração da geração anterior de switches Cisco Small Business, como Sx200, Sx300 e Sx500 series, para os dispositivos mais recentes, como Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X.

A ferramenta de migração de configuração executará as seguintes conversões:

- Atualize os nomes das interfaces para as novas convenções de nomenclatura de interface usadas nos novos dispositivos.

- Ao converter as configurações do dispositivo de origem para o dispositivo de destino, a ferramenta tentará mapear os comandos das interfaces no dispositivo de origem para as interfaces que usariam a mesma função no dispositivo de destino.

- Converta comandos que não são mais suportados em comandos análogos dos dispositivos mais recentes.

- A ferramenta tentará manter a mesma funcionalidade entre o comportamento original e o comportamento na configuração atualizada.

- Remover comandos para recursos que não são mais suportados.

Para usar o Configuration Migration Service, siga este processo:

1. Faça backup de um arquivo de configuração do sistema de um switch Sx200, Sx300 e Sx500 Series por meio do Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ou do Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ou do Secure Copy (SCP). A versão atual do firmware deve ser pelo menos 1.4.x ou superior. Para obter instruções, clique aqui.

2. Converta o arquivo de configuração usando a ferramenta de migração de configuração. Para fazer isso, siga as etapas deste artigo.

3. Atualize o arquivo de configuração do sistema de um switch Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X por meio de HTTP/HTTPS, TFTP, SCP ou USB. A versão atual do firmware deve ser pelo menos 2.3.x ou superior. Para obter instruções, clique aqui.

Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como usar a Ferramenta de Migração de Configuração para converter um arquivo de configuração de um switch de geração anterior e atualizar um switch mais novo usando o arquivo de configuração convertido.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4 ou superior — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.3 ou superior — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Converter usando a ferramenta de migração de configuração

Etapa 1. Acesse a página Serviço de Migração de Configuração.

Etapa 2. Na área Configuração de origem, escolha um modelo de dispositivo na lista suspensa Modelo do dispositivo de origem. Este é o dispositivo usado no arquivo de configuração de backup. Neste exemplo, o switch SG300-28 é escolhido.

Note: A escolha de um modelo de dispositivo de origem determinará os dispositivos compatíveis na área do modelo Destino do dispositivo.

Etapa 3. Abra o arquivo de configuração de backup e, em seguida, copie todo o conteúdo.

Etapa 4. Cole o arquivo de configuração na caixa Configuração de origem.

Etapa 5. Na área Configuração atualizada, escolha um modelo de dispositivo na lista suspensa Modelo do dispositivo de destino. O arquivo de configuração de backup será convertido para ser usado neste switch. Neste exemplo, o SG350X-48MP é escolhido.

Note: A lista suspensa Modelo do dispositivo de destino lista os dispositivos compatíveis de acordo com o modelo do dispositivo de origem escolhido.

Etapa 6. Clique no botão Converter para converter o arquivo de configuração de origem no arquivo de configuração atualizado que é compatível com o modelo de dispositivo de destino escolhido.

A caixa de notificação inferior deve exibir a Conversão concluída com êxito! para indicar uma conversão bem-sucedida.

Passo 7. Realce o conteúdo da caixa Configuração atualizada e clique no botão Copiar para a área de transferência para copiar o arquivo de configuração convertido.

Etapa 8. Abra um novo arquivo de texto e cole o arquivo de configuração copiado.

Etapa 9. Clique em Arquivo e clique em Salvar.

Etapa 10. Insira o nome do arquivo no campo Salvar como e salve o arquivo no local do arquivo (como unidade local, USB, TFTP ou servidor SCP) de acordo com o método de transferência preferido.

Note: Neste exemplo, o arquivo de configuração atualizado denominado Para SG350X-48MP.txt é salvo na pasta Firmware no computador local.

Agora você deve ter convertido com êxito o arquivo de configuração de origem em um arquivo de configuração atualizado através da Ferramenta de Migração de Configuração.

Para atualizar o arquivo de configuração do sistema do switch por meio de HTTP/HTTPS, TFTP, SCP ou USB, clique aqui para obter instruções.