Objetivo:

Em um switch de rede, a hora do sistema pode ser definida manualmente pelo usuário, dinamicamente a partir de um servidor SNTP ou sincronizada a partir do PC que executa a interface GUI associada à Cisco. Se um servidor SNTP for escolhido, as configurações de horário manuais serão substituídas quando as comunicações com o servidor forem estabelecidas. A página Autenticação do SNTP permite a configuração das chaves usadas ao conectar-se a um servidor SNTP. A chave de autenticação é criada no servidor SNTP em um processo separado que depende do tipo de servidor SNTP que você está usando.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como habilitar a autenticação SNTP nos switches SG200, SG300 e SG500 Series para sincronização de tempo de rede SNTP.

Note: Para habilitar a autenticação SNTP, o modo SNTP já deve ter sido selecionado. Consulte Definindo o horário do sistema em modo dinâmico a partir de um servidor SNTP em switches gerenciados das séries 200, 300 e 500 para obter assistência adicional.

Dispositivos aplicáveis:

Switches gerenciados Cisco Small Business 200 Series

Switches gerenciados Cisco Small Business 300 Series

Switches gerenciados Cisco Small Business 500 Series

Versões de software:

•1.3.0.59

Definindo a hora do sistema:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. O nome de usuário padrão é "cisco" e a senha padrão é "cisco".

Etapa 2. Navegue até Administration > Time Settings > SNTP Authentication. A página Autenticação SNTP é aberta:

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Habilitar ao lado de Autenticação SNTP.

Etapa 4. Clique em Apply.

Etapa 5. Selecione Add para adicionar uma nova chave de autenticação SNTP.

A janela Adicionar autenticação SNTP é aberta:

Etapa 6. Insira o Número de identificação no campo ID da chave de autenticação.

Passo 7. Selecione o botão de opção desejado para a Chave de autenticação e insira o nome da chave no campo fornecido.

As opções são as seguintes:

- Definido pelo usuário (criptografado) - Fornece criptografia entre o cliente e o servidor

- Definido pelo usuário (Texto simples) - Nenhuma criptografia entre cliente e servidor.

Etapa 8. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar se desejar que o dispositivo receba informações de sincronização somente de um servidor SNTP usando essa chave de autenticação.

Etapa 9. Clique em Apply para salvar as configurações.