Objetivo

A hora do sistema pode ser definida manualmente pelo usuário, dinamicamente a partir de um servidor Unicast/Multicast/Anycast do SNTP ou sincronizado a partir do PC que executa a GUI. Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência para todos os dispositivos na rede. A sincronização do tempo de rede é essencial para gerenciar, proteger e depurar redes. O tempo sincronizado também desempenha um papel importante em sistemas de arquivos compartilhados, pois elimina a confusão com diferenças de versão e tempos de modificação. O switch sempre configura a hora, o fuso horário e a GUI como parte do processo de inicialização.

O objetivo deste documento é guiá-lo pela configuração manual e reinicialização da hora do sistema nos switches gerenciados SG200, SG300 e SG500 Series.

Dispositivos aplicáveis

SG200

SG300

SG500

Versão de software

•1.3.0.59

Definindo a hora do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. O nome de usuário padrão é "cisco" e a senha padrão é "cisco".

Etapa 2. Navegue até Administração > Configurações de hora > Hora do sistema. A página Hora do sistema é aberta:

Na parte superior da página, os seguintes campos são exibidos:

Tempo real (estático) - Exibe a hora real no dispositivo e o fuso horário, se especificado.

Último Servidor Sincronizado - Exibe informações do Servidor do Protocolo de Horário de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol), incluindo o endereço, a camada e o tipo de servidor. Se o dispositivo não se conectar a um servidor SNTP, esse campo exibirá "Não sincronizado".

Etapa 3. Em Configurações manuais, insira a data atual no campo Data.

Note: Clicar "aqui" na frase acima do campo Data obtém automaticamente as configurações de tempo armazenadas no computador. Se você clicar, vá para a Etapa 5.

Etapa 4. Digite a hora atual no campo Hora local.

Etapa 5. (Opcional) Em Configurações de fuso horário marque a caixa de seleção Habilitar ao lado de Obter fuso horário do DHCP se desejar habilitar a configuração dinâmica de fuso horário do servidor DHCP.

Note: Habilitar esse recurso redefinirá as configurações manuais inseridas nas etapas 3 e 4. Se você habilitou esse recurso, vá para a Etapa 8

Etapa 6. Selecione o Deslocamento do fuso horário desejado no menu suspenso.

Passo 7. Insira o acrônimo de fuso horário próximo ao campo Acrônimo de fuso horário.

Etapa 8. Na seção Configurações de horário de verão, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o ajuste automático do horário atual para o horário de verão.

Etapa 9. No campo Deslocamento do Conjunto de Tempo, insira o número de minutos deslocados do GMT que varia de 1 a 1440. O valor padrão é 60.

Etapa 10. No campo Tipo de economia à luz do dia, selecione o Tipo de economia à luz do dia que deseja implementar.

As configurações são definidas da seguinte forma:

USA - Define a diretriz Daylight Saving Time para os EUA. Se selecionado, vá para a Etapa 13.

European - Define a diretriz Daylight Saving Time para a norma da União Europeia (válida para outros países que também utilizam esta norma). Se selecionado, vá para a Etapa 13.

Por datas - Define manualmente a diretriz Daylight Savings Time - geralmente para um país diferente dos EUA ou da UE (listado acima). Isso permite personalizar o início e o fim do Horário de Verão todos os anos.

Recorrente - O Horário de Verão ocorre na mesma data todos os anos.

Etapa 11. (Opcional) Se o tipo "Por datas" tiver sido escolhido, insira a hora e a data em que a economia de dia ocorre.

De - Dia e hora em que o Horário de Verão começa.

- Dia e hora em que o Horário de Verão termina.

Etapa 12. (Opcional) Se o tipo "Recorrente" foi escolhido, insira as informações apropriadas nos campos De e Para realçados.

- From - Seleciona a data em que o Horário de Verão (Horário de Verão) começa a cada ano.

- Dia da semana em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Semana - Semana no mês em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Mês do ano em que a ST tem início todos os anos.

- Hora - Hora em que o Horário de Verão começa todos os anos.

Até a data em que o Horário de Verão termina a cada ano.

- Dia da semana em que o Horário de Verão termina todos os anos.

- Semana - Semana no mês em que o Horário de Verão termina todos os anos.

- Mês do ano em que termina a ST todos os anos.

- Hora - Hora em que o Horário de Verão termina todos os anos.

Etapa 13. Clique em Apply. Os valores de hora do sistema são gravados no arquivo de Configuração em Execução.