Objetivo

O Power over Ethernet (PoE) permite que um switch forneça energia a dispositivos conectados por meio do mesmo cabo Ethernet que transmite dados. Isso elimina a necessidade de um cabo de alimentação separado para alimentar dispositivos como telefones IP e pontos de acesso sem fio.

O objetivo deste documento é explicar como configurar as propriedades de PoE em um Switch Gerenciado da Série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração de Propriedades de PoE

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > PoE > Properties. A página Propriedades de PoE será aberta:

Etapa 2.No campo Modo de energia, clique no botão de opção que corresponde ao modo PoE que você gostaria de usar.

· Limite de porta — A quantidade total de energia que o switch fornecerá é decidida pelo administrador.

· Limite de classe — O switch fornecerá a quantidade de energia que o dispositivo alimentado solicitar.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Enable no campo Traps para permitir que o switch envie mensagens de aviso (traps) quando a saída de potência exceder um limite predefinido.

Nota: o SNMP deve estar habilitado e deve haver pelo menos um Destinatário de Notificação SNMP disponível se você quiser usar interceptações. Consulte Filtro de Notificação de Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) e Configuração de Destinatário de Notificação em Switches Gerenciados Série 300 para obter mais informações.

Etapa 4. No campo Limite de interceptação de energia, digite uma porcentagem do limite de energia que fará com que uma mensagem de interceptação seja enviada.

As informações a seguir são exibidas na parte inferior da página Propriedades.

· Potência nominal — A quantidade total de energia que o switch pode fornecer.

· Consumo de energia — quantidade de energia atualmente consumida por portas PoE.

· Energia disponível — quantidade de energia que ainda pode ser fornecida.  A potência disponível é a diferença entre a potência nominal e a potência consumida.