Objetivo

O recurso Teste de cobre do switch testa se uma porta pode ou não se conectar através de um conector RJ45 e também ajuda a determinar o desempenho do cabo com o uso do testador de cabo virtual (VCT). Se uma interface tiver problemas, você poderá executar um teste de diagnóstico no cabo conectado a essa interface para ver seu status. Com essas informações em mãos, você pode tomar melhores decisões ao solucionar problemas de uma interface.

O VCT executa dois tipos de testes:

- A tecnologia Time Domain Reflectometry (TDR) testa a qualidade e as características de um cabo de cobre conectado a uma porta. Cabos de até 140 metros de comprimento podem ser testados. Esses resultados são exibidos na área Resultados do teste da página Teste de cobre.

- O processamento de sinal digital ou testes baseados em DSP são executados em links XG ativos para medir o comprimento do cabo. Esses resultados são exibidos na área Advanced Information (Informações avançadas) da página Copper Test (Teste de cobre). Este teste só pode ser executado quando a velocidade do link for 10G.

Este artigo explica o desempenho do teste de portas de cobre feito pelo VCT em portas Gigabit Ethernet (GE).

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Teste de cobre uma porta em seu switch

Pré-condições para executar o teste da porta de cobre

Antes de executar o teste, faça o seguinte:

- Use um cabo de dados CAT6a ao testar cabos usando VCT.

- (Obrigatório) Desative o modo de alcance curto na porta do switch. Os resultados do teste de cabo básico são precisos se o Short Reach estiver desativado. Para saber como definir as configurações de acesso curto nas portas do switch, clique aqui para obter instruções.

- (Opcional) Desative o Energy Efficient Ethernet (EEE). Os resultados avançados dos testes de cabos são precisos se o EEE estiver desativado na porta que você vai testar. Para saber como definir as configurações do EEE nas portas do switch, clique aqui.

Importante: Quando uma porta é testada, ela é definida para o estado Down e as comunicações são interrompidas. Após o teste, a porta retorna ao estado Up (Ativo). Não é recomendável executar o teste de porta de cobre em uma porta que você está usando para executar o utilitário baseado na Web do seu switch porque as comunicações com esse dispositivo serão interrompidas.

Execute o teste de porta de cobre

Note: Os resultados dos testes têm uma precisão de +/- 10 para testes avançados e +/- 2 para testes básicos.

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

Note: Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Note: Se você tiver um switch Sx300 ou Sx500 Series, vá para a Etapa 2.

Etapa 2. Efetue login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Status e Statics > Diagnostics > Copper Test (Status e Estática > Diagnóstico > Teste de cobre).

Note: Se você tiver um switch Sx200, Sx300 ou Sx500 Series, escolha Administration > Diagnostics > Copper Test.

Etapa 3. Na área Porta, escolha a porta que deseja testar.

Note: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 2 é escolhida.

Note: Se você tiver um switch não empilhável, como Sx200, Sx250 ou Sx300 Series Switch, escolha apenas uma porta.

Etapa 4. Clique em Copper Test (Teste de cobre).

Etapa 5. Quando a mensagem for exibida, clique em OK para confirmar se a porta foi fechada ou em Cancelar para abortar o teste.

As seguintes informações são exibidas na área Resultados do teste:

Note: Neste exemplo, uma extremidade do cabo conectado está quebrada.

- Última atualização — Hora do último teste realizado na porta.

- Resultados do teste — Mostra os resultados do teste de cabo. Os valores possíveis são:

- OK - O cabo passou no teste.

- Sem cabo — O cabo não está conectado à porta.

- Cabo aberto — Apenas uma extremidade do cabo está conectada.

- Cabo Curto - Ocorreu curto circuito no cabo.

- Resultado do teste desconhecido — Ocorreu um erro.

- Distância à falha — distância da porta ao local no cabo onde a falha foi descoberta.

- Status da porta operacional — Exibe se a porta está ativa ou inativa.

Quando o VCT é executado em uma porta Gigabit, a área Informações avançadas exibirá as seguintes informações:

- Comprimento do cabo — fornece uma estimativa do comprimento do cabo.

- Par — Par de fio de cabo sendo testado.

- Status — Status do par de fios. Um status de falha mostrado em vermelho indica falha enquanto um status OK em verde indica que o cabo está bom.

- Canal — Canal de cabo que indica se os fios são diretos ou cruzados.

- Polaridade — Indica se a detecção e correção automáticas de polaridade foram ativadas para o par de fios. Polaridade significa o TX/RX através do fio. A detecção e correção automáticas de polaridade permitem o ajuste automático de erros de fiação em todas as portas RJ45.

- Par Skew - Diferença no atraso entre pares de fios.

No exemplo abaixo, o cabo quebrado foi substituído por um novo.

Você deve ter realizado com êxito um teste de cobre em uma porta do switch.