Objetivo

Ethernet verde é um nome comum para um conjunto de recursos que é projetado para ser ambientalmente amigável e reduzir o consumo de energia de um dispositivo. Diferentemente da Energy Efficient Ethernet (EEE), a detecção de energia da Ethernet verde é habilitada em todas as portas, enquanto somente os dispositivos com portas de gigabyte são habilitados com EEE.

O recurso Ethernet verde pode reduzir o uso geral de energia das seguintes maneiras:

- Modo de detecção de energia — Em um link inativo, a porta passa para o modo inativo e economiza energia enquanto mantém o status administrativo da porta ativado. A recuperação desse modo para o modo operacional completo é rápida, transparente e nenhum quadro é perdido. Esse modo é suportado nas portas Gigabit Ethernet (GE) e Fast Ethernet (FE). Este modo é desativado por padrão.

- Modo de curto alcance — Este recurso proporciona economia de energia em um comprimento curto de cabo. Depois que o comprimento do cabo é analisado, o uso de energia é ajustado para vários comprimentos de cabo. Se o cabo for menor do que 30 metros para portas de 10 Gigabits e 50 metros para outros tipos de portas, o dispositivo usará menos energia para enviar quadros pelo cabo, economizando energia. Esse modo é suportado apenas em portas RJ45 GE e não se aplica a portas Combo. Este modo é desativado por padrão.

A página Configurações de porta do utilitário baseado na Web do switch exibe os modos Ethernet e EEE verdes por porta e permite a configuração de configurações Ethernet verdes em uma porta.

Nota: Para que os modos Ethernet verdes operem em uma porta, os modos correspondentes devem ser ativados globalmente na página Propriedades de Ethernet Verde. Para obter instruções, clique aqui.

Este artigo fornece instruções sobre como definir as configurações da porta Ethernet verde em um switch.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Definir configurações de porta Ethernet verde em um switch

Definir configurações de Ethernet verde em uma porta

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário baseado na Web do switch e selecione Port Management > Green Ethernet > Port Settings.

Observação: as opções disponíveis podem variar dependendo do modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Etapa 2. (Opcional) Para definir as configurações globais de Ethernet verde no switch, clique no link Properties. Para obter instruções, clique aqui.

A área Status do parâmetro global exibe o seguinte:

- Modo de detecção de energia — Se este modo está ativado ou não. Neste exemplo, esse recurso está habilitado.

- Short Reach Mode — Se este modo está ativado. Neste exemplo, o Modo de curto alcance está ativado.

- 802.3 Modo Energy Efficient Ethernet (EEE) — Se este modo está habilitado. Neste exemplo, esse recurso está desabilitado.

Etapa 3. Escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

- Porta — Na lista suspensa Tipo de interface, escolha Porta se apenas uma porta precisar ser escolhida.

- LAG — Na lista suspensa Tipo de interface, escolha o LAG a ser configurado. Isso afeta o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Nota: Neste exemplo, a Porta da Unidade 1 é escolhida.

Nota: Se você tiver um switch não empilhável, como Sx200, Sx250 ou Sx300 Series, vá para a Etapa 5.

Etapa 4. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs na interface.

A tabela de configuração de porta exibe o seguinte:

- Porta — O número da porta.

- Detecção de energia — estado do modo de detecção de energia na porta.

- Administrativo — Mostra se o modo de detecção de energia está habilitado ou não.

- Operacional — Mostra se o modo de detecção de energia está operacional no momento ou não.

- Motivo — O motivo pelo qual o modo de detecção de energia não está operacional.

- Curto alcance — Estado do modo de curto alcance na porta.

- Administrativo — Mostra se o modo de curto alcance está habilitado ou não.

- Operacional — Mostra se o modo de curto alcance está operacional no momento ou não.

- Motivo — O motivo pelo qual o modo de curto alcance não está operacional.

- Comprimento do cabo — O comprimento do cabo VCT (Virtual Cable Tester, testador de cabo virtual) em metros.

- 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) — Estado do modo 802.3 Energy Efficient Ethernet na porta.

- Administrativo — Mostra se o modo EEE 802.3 está habilitado ou não.

- Operacional — Mostra se o modo EEE 802.3 está operacional ou não.

- LLDP Administrative — Mostra se o anúncio de contadores EEE através do Link Layer Discovery Protocol (LLDP) está habilitado ou não.

- LLDP Operational — Mostra se a publicidade de contadores EEE através do LLDP está operacional ou não.

- EEE Support on Remote — Mostra se o EEE é suportado no parceiro de link. EEE deve ser suportado no dispositivo local e no parceiro de link para que EEE funcione.

Etapa 5. Clique no botão de opção ao lado do Número de entrada que corresponde à interface que você deseja configurar.

Nota: Neste exemplo, a entrada nº 4 é escolhida.

Etapa 6. Role para baixo e clique em Editar.

Etapa 7. (Opcional) Escolha a interface desejada a ser configurada nas listas suspensas Interface. Neste exemplo, a Porta GE4 da Unidade 1 é escolhida.

Nota: Se você tiver um switch Sx500, a opção Unidade será mostrada como Unit/Slot.If você tiver um switch não empilhável, como Sx200, Sx250 ou Sx300 Series, escolha apenas uma porta.

Etapa 8. Para ativar o recurso Energy Detect Mode (Modo de detecção de energia) na interface, marque a caixa de seleção Enable Energy Detect Mode (Ativar modo de detecção de energia). Caso contrário, deixe-a desmarcada. É usado para conservar energia quando a porta não está conectada a um parceiro de link ativo.

Nota: Se você tiver um switch XG, vá para a Etapa 10.

Etapa 9. Marque a caixa de seleção Enable Short Reach para ativar o Short Reach na interface escolhida. Caso contrário, deixe-a desmarcada. Isso permite que você execute os links com menos energia do que o link normalmente pode suportar.

Importante: se o modo de curto alcance estiver habilitado, o modo EEE deverá estar desabilitado.

Nota: Se você tiver um switch Sx200, Sx250, Sx300 ou Sx500 Series, a caixa de seleção Enable Short Reach estará acinzentada por padrão. Para habilitar a caixa de seleção, desabilite 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) na Etapa 10 e 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP na Etapa 11 primeiro.

Etapa 10. Se você estiver configurando uma porta Gigabit, marque a caixa de seleção Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) para ativar o modo EEE 802.3. Caso contrário, desmarque essa opção. Por padrão, está habilitado. O EEE foi desenvolvido para reduzir o consumo de energia durante os momentos em que há uma quantidade baixa de atividade de dados no switch.

Etapa 11. Marque a caixa de seleção Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP para habilitar o anúncio de recursos EEE através do LLDP na porta. Caso contrário, desmarque essa opção. O 802.3 EEE LLDP é usado para selecionar os parâmetros ideais para os parceiros de link no modo EEE 802.3.

Nota: o modo EEE 802.3 ainda estará operacional se o LLDP estiver desativado, mas não terá os parâmetros ideais.

Etapa 12. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Fechar.

Switches SG350X e Sx550X Series:

Switches Sx200, Sx250, Sx300 E Sx500 Series:

Switches XG:

Etapa 13. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado corretamente as configurações de Ethernet verde em uma porta do switch.

Copiar Configurações de Porta Ethernet Verde

Etapa 1. Clique no botão de opção ao lado do Número de entrada correspondente à porta da qual você deseja copiar as configurações.

Nota: Neste exemplo, a entrada nº 4 é escolhida.

Etapa 2. Role para baixo e clique em Copy Settings.

Etapa 3. Insira os números de porta ou entrada no campo to.

Observação: neste exemplo, as portas 1 a 3 e 5 são usadas.

Etapa 4. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Fechar.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter copiado com êxito as configurações da porta Ethernet verde para uma porta ou portas no switch.