Objetivo

O SNTP (Simple Network Time Protocol) é um protocolo para sincronizar o relógio dos sistemas de computador em rede, enquanto o computador transfere dados via Internet. Um anycast é uma conexão entre um cliente e uma lista de endereços. Um multicast é uma conexão de um para muitos que envia periodicamente uma mensagem não solicitada para um endereço de broadcast local IPv4 ou IPv6 respectivo ou para um endereço de grupo multicast e escuta nesse endereço.

O objetivo deste documento é explicar como configurar o Multicast/Anycast do SNTP nos Switches das séries SF/SG 200 e SF/SG 300.

Observação: para configurar o SNTP Multicast/Anycast, você deve primeiro habilitar um servidor SNTP para fornecer a hora. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte o artigo System Time Configuration on the 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração Multicast/Anycast

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Time Settings > SNTP Multicast/Anycast. A página SNTP Multicast/Anycast é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção SNTP Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) para ativar o SNTP Multicast Client Mode. Nesse modo, o switch envia pacotes de solicitação de tempo por broadcast para todos os servidores SNTP na rede e espera uma resposta.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção SNTP Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) para ativar o SNTP Anycast Client Mode. Nesse modo, o switch envia consultas aos servidores SNTP configurados manualmente e espera por uma resposta.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar sua configuração.