Objetivo

O Spanning-Tree Protocol (STP) impede a formação de loops quando switches ou pontes são interligadas por vários caminhos. O Spanning-Tree Protocol implementa o algoritmo IEEE 802.1D trocando mensagens BPDU (Bridge Protocol Data Unit) com outros switches para detectar loops e, em seguida, remove o loop desligando interfaces de bridge selecionadas. Esse algoritmo garante que haja apenas um caminho ativo entre dois dispositivos de rede. Os Switches Gerenciados 200/300 Series oferecem STP Clássico, RSTP (Rapid STP) e MSTP (Multiple STP).

O objetivo deste artigo é explicar como configurar os Switches Gerenciados 200/300 Series para executar os três tipos de STP. Isso fornecerá convergência e uma topologia sem loops para sua rede.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração do status do STP e das configurações globais

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > STP Status & Global Settings. A página Status de STP e Configurações globais é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable no campo Spanning Tree State para ativar o STP.

Etapa 3. Clique no botão de opção de um modo de operação STP no campo Modo de operação STP. As opções disponíveis são:

·STP Clássico — Fornece um único caminho entre duas estações finais e uma topologia sem loops.

·STP rápido — Detecta topologias de rede para fornecer convergência mais rápida.

·STP Múltiplo — Detecta loops de Camada 2 e, como solução, o MSTP impede que as portas envolvidas no loop transmitam qualquer tráfego.

Nota: Para obter mais informações sobre RSTP, consulte o artigo Configuração do Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Observação: para obter mais informações sobre o MSTP, consulte o artigo Configuração do Protocolo de Árvore de Abrangência Múltipla (MSTP) em um Switch.

Etapa 4. Clique em uma das opções disponíveis no campo Manuseio de BPDU para manipular pacotes BPDU quando o STP estiver desativado:

· Filtragem — Essa opção filtra pacotes BPDU.

· Flooding — Esta opção inunda pacotes de BPDU.

Etapa 5. Clique em uma das opções disponíveis no campo Valores Padrão de Custo de Caminho para atribuir custos de caminho padrão:

· Curto — Esta opção usa um intervalo de 1 a 65.535 para custos de caminho de porta.

Longo — Essa opção usa um intervalo de 1 a 200.000.000 para custos de caminho de porta.

Etapa 6. Insira o valor de prioridade no campo Prioridade. O valor de prioridade determina a bridge raiz. Se dois ou mais dispositivos tiverem o mesmo valor de prioridade, o dispositivo com o endereço MAC mais baixo será escolhido como a bridge raiz. O valor de prioridade da bridge é fornecido em incrementos de 4096. Por exemplo, 4096, 8192, 12288 e assim por diante. O intervalo é de 0 a 61440.

Passo 7. Digite o tempo de Hello no campo Hello Time. Este é o intervalo que a bridge raiz aguarda entre as mensagens de configuração.

Etapa 8. Insira a idade máxima no campo Max Age. Este é o tempo que o switch usa quando não recebeu uma mensagem de configuração. Depois desse tempo, o switch reconfigura a rede.

Etapa 9. Insira o atraso de encaminhamento no campo Forward Delay. Esse é o tempo que a bridge escuta antes que os pacotes sejam encaminhados.

O campo Raiz Designada exibe as seguintes informações:

· ID da bridge — O ID da bridge que consiste na prioridade da bridge concatenada com o endereço MAC do switch.

· ID da bridge raiz — O ID da bridge raiz que consiste na prioridade da bridge raiz concatenada com o endereço MAC da bridge raiz.

· Porta Raiz — A porta com o caminho de menor custo desta bridge para a bridge raiz.

· Custo do Caminho Raiz — O custo do caminho desta bridge até a raiz.

· Contagem de Alterações de Topologia — O número total de alterações de topologia do STP que ocorreram.

· Última Alteração de Topologia — O intervalo de tempo decorrido desde a última alteração de topologia.

Etapa 10. Clique em Apply para salvar sua configuração.