Objetivo

Uma rede local virtual (VLAN) é usada principalmente para formar grupos entre os hosts, independentemente de onde os hosts estão fisicamente localizados. Assim, uma VLAN melhora a segurança com a ajuda da formação de grupos entre os hosts. Uma das razões mais comuns para configurar uma VLAN é configurar uma VLAN para voz e uma VLAN separada para dados. Isso direciona os pacotes para os dois tipos de dados, apesar de usar a mesma rede.

Este artigo define vários grupos de protocolos e também ajuda a adicionar um novo grupo baseado em protocolo. Com essas configurações, os grupos baseados em protocolo podem ser definidos e vinculados a uma porta; portanto, cada pacote originário dos grupos de protocolo é atribuído à VLAN configurada na página.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx300 Series

- Sx250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.5.02 - Sx200 Series, Sx300 Series e Sx500 Series

- 2.2.0.66 - Séries Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X

Criar uma VLAN

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário baseado na Web do switch e selecione Advanced no menu suspenso Display Mode no canto superior direito.

Etapa 2. Escolha VLAN Management > VLAN Groups > Protocol-Based Groups.

Etapa 3. Clique em Adicionar na Tabela de Grupos Baseados em Protocolo para criar um grupo baseado em protocolo.

Etapa 4. Escolha um botão de opção na área Encapsulamento para o tipo de protocolo que deseja usar.

- Ethernet V2 — Esse parâmetro se refere ao pacote de dados em um link Ethernet.

- LLC-SNAP (rfc1042) — Esse parâmetro se refere ao Logical Link Control with Sub-Network Access Protocol (LLC-SNAP). Esses protocolos funcionam em combinação para garantir que os dados sejam transmitidos efetivamente dentro da rede.

- LLC — Esse parâmetro se refere ao Logical Link Control (LLC). É a subcamada da camada de enlace de dados, que atua como uma interface entre a subcamada de controle de acesso ao meio e a camada de rede.

Etapa 5. Se você escolheu Ethernet V2, continue com esta etapa. Caso contrário, prossiga para a Etapa 6. Na lista suspensa Tipo de Ethernet, escolha um tipo de Ethernet para indicar qual protocolo será encapsulado no payload de um Quadro Ethernet. As opções são:

- IP (0x0800) — Um quadro Ethernet V2 que tem um pacote IPv4.

- IPX (0x8137-0x8138) — Um quadro Ethernet V2 com Internetwork Packet Exchange (IPX).

- IPv6 (0x86DD) — Um quadro Ethernet V2 que tem um pacote IPv6.

- ARP (0x0806) — Um quadro ethernet V2 com pacote Address Resolution Protocol (ARP).

- Definido pelo usuário — Um administrador pode inserir um valor de protocolo e um ID de grupo nos respectivos campos.

Nota: Para este exemplo, o IP foi escolhido.

Etapa 6. Se você escolheu LLC-SNAP (rfc1042) ou LLC na Etapa 4, continue com esta etapa. No campo Protocol Value, insira o valor do protocolo. O intervalo é 0x0600-0xFFFF.

Passo 7. No campo ID do grupo, digite o ID do grupo do protocolo. Você pode atribuir um número entre 1 e 2147483647.

Etapa 8. Clique em Apply.

Você configurou com êxito uma VLAN de grupo baseado em protocolo.