Objetivo

A LAN virtual (VLAN) permite que um grupo de hosts que não estão conectados ao mesmo switch se comuniquem como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Uma interface que tem tráfego VLAN precisa ter as VLANs atribuídas a essa interface, ou os pacotes podem ser descartados. Quando o protocolo de registro de VLAN (GVRP) GARP é ativado para uma interface, as VLANs podem ser atribuídas dinamicamente e não é necessário atribuí-las manualmente.

Este documento explica como configurar a VLAN Nativa na série de switches 200/300.

Dispositivos aplicáveis

•200 Series Switches

•300 Series Switches

Configuração de VLAN nativa

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha VLAN Management > Default VLAN Settings. A página Default VLAN Settings é aberta:

Etapa 2. No campo ID da VLAN padrão após a reinicialização, insira a VLAN que é seu número de ID da VLAN nativa.

Etapa 3. No utilitário de configuração da Web, escolha Administration > Management Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta:

Etapa 4. Escolha a VLAN que você quer que seja a VLAN nativa/de gerenciamento na lista suspensa VLAN de gerenciamento.

Etapa 5. Atribua um endereço IP à VLAN de gerenciamento no campo Endereço IP.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar as configurações.