Objetivo

Por padrão, um Switch gerenciado 200/300 Series pode ser configurado através do utilitário de configuração através de um navegador da Web. A conectividade entre o administrador e o switch não é criptografada. Você pode habilitar o serviço Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), que funciona com o protocolo SSL, para oferecer ao administrador uma conexão de navegador da Web mais segura com o utilitário de configuração do switch. Este artigo explica como habilitar o serviço HTTPS nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Habilitar serviço HTTPS

Etapa 1.Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > TCP/UDP Services. A página TCP/UDP Services é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção HTTPS Service para habilitar o acesso da interface gráfica do usuário através de SSL.

Etapa 3. Clique em Aplicar para habilitar imediatamente o serviço HTTPS.