Objetivo

A VLAN padrão é criada por padrão quando o switch é ligado, todas as interfaces são definidas para o modo de tronco e como membros não marcados da VLAN padrão, o que dá acesso livre ao administrador para se conectar ao utilitário de configuração e configurar o switch. A VLAN padrão não pode ser excluída, mas você pode alterar a ID da VLAN padrão, que fornece segurança ao switch, já que um switch sempre cria uma VLAN 1 padrão. Se você alterar o ID de VLAN padrão para um número diferente, o switch atribuirá a todas as interfaces o novo ID de VLAN padrão e definirá todas as interfaces como membros não marcados da nova VLAN padrão. Dessa forma, a segurança é adicionada ao switch, já que o valor de ID de VLAN padrão é diferente de 1.

Este artigo explica como configurar a VLAN padrão nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar a ID da VLAN padrão

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Gerenciamento de VLAN > Configurações de VLAN padrão. A página Default VLAN Settings é aberta:

Etapa 2. Insira o ID da VLAN padrão no campo ID da VLAN padrão após a reinicialização.

Etapa 3. Clique em Apply para salvar a nova ID de VLAN padrão.

Observação: o ID da VLAN atual entra em vigor até que o switch seja reinicializado.