Objetivo

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) fornece recursos adicionais para suportar dispositivos de endpoint de mídia, como permitir o anúncio de políticas de rede para aplicativos como voz ou vídeo, descoberta de localização de dispositivos e informações de solução de problemas. O LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos protocolos semelhantes, e a diferença é que o LLDP facilita a interoperabilidade do fornecedor e o CDP é proprietário da Cisco. O LLDP pode ser usado em cenários em que o usuário precisa trabalhar entre dispositivos que não são proprietários da Cisco e dispositivos que são proprietários da Cisco.

O protocolo LLDP é útil para administradores de rede para fins de solução de problemas. O switch fornece todas as informações sobre o status atual de LLDP das portas. O administrador de rede pode usar essas informações para corrigir problemas de conectividade na rede.

Note: Para saber como configurar propriedades LLDP em um switch, clique aqui para obter instruções.

Este artigo fornece instruções sobre como exibir as informações de status da porta LLDP em um switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Exibir informações de status da porta LLDP

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > Discover - LLDP > LLDP Port Status.

Status da porta LLDP Informações globais

As seguintes informações serão exibidas:

- Subtipo de ID do chassi — Tipo de ID do chassi.

Note: Neste exemplo, o subtipo de ID do chassi é o endereço MAC.

- ID do chassi — Identificador do chassi. Quando o subtipo de ID do chassi é um endereço de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control), o endereço MAC do dispositivo é exibido.

- Nome do sistema — Nome do dispositivo.

- Descrição do sistema — Descrição do dispositivo em formato alfanumérico.

- Recursos do sistema suportados — funções principais do dispositivo, como Bridge, Ponto de acesso (AP) da rede local sem fio (WLAN) ou Roteador.

- Capacidades do sistema ativadas — função ou funções principais habilitadas do dispositivo.

- Subtipo de ID da porta — Tipo do identificador de porta mostrado.

Tabela de status da porta LLDP

Etapa 2. Escolha o tipo de interface desejado na lista suspensa Tipo de interface e clique em Ir.

Note: Neste exemplo, Port of Unit 1 (Porta da unidade 1) é escolhido.

As seguintes informações serão exibidas:

- Interface — Identificador de porta.

- Status de LLDP — opção de publicação LLDP.

- Status MED do LLDP — Habilitado ou desabilitado.

- PoE local (tipo de energia, fonte de energia, prioridade de energia, valor de energia) — informações de Power over Ethernet local (PoE) anunciadas.

- PoE remoto (tipo de energia, fonte de energia, prioridade de energia, valor de energia) — informações de PoE anunciadas pelo vizinho.

- Número de vizinhos — Número de vizinhos descobertos.

- Capacidade do vizinho do 1o dispositivo — Exibe as funções principais do vizinho; por exemplo: Bridge ou Router.

Etapa 3. (Opcional) Clique no botão LLDP Local Information Detail para exibir as Informações locais do LLDP. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui para obter instruções.

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão LLDP Neighbor Information Details para exibir as Informações locais do LLDP. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui para obter instruções.

Agora você deve ter visto as informações de status da porta em seu switch.