Objetivo

O multicast permite a comunicação entre usuários. Com os Switches Gerenciados 200/300 Series, você pode definir um grupo multicast através de um endereço IP. Quando o switch recebe um pacote multicast via VLAN configurado para fins de multicast, a VLAN mapeia o pacote multicast para o endereço IP do grupo multicast e todos os membros do grupo recebem o pacote multicast. Com esta opção, você pode selecionar quais interfaces no seu switch são para fins de multicast que separam o tráfego de multicast do resto do tráfego.

Este artigo explica como configurar endereços de grupos multicast IP nos switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Série SF/SG 200 | 1.3.0.62 (Baixe o mais recente)

- Série SF/SG 300 | 1.3.0.62 (Baixe o mais recente)

Ativar multicast de bridge

Para que o multicast IP funcione, o multicast de bridge deve ser habilitado.

Faça login no utilitário de Configuração da Web e escolha Multicast > Properties. A página Propriedades é aberta.

No campo Bridge Multicast Filtering Status (Status da filtragem multicast da bridge), marque a caixa de seleção Enable.

Clique em Apply.

Configurar endereços de grupo multicast IP

Adicionar um endereço de grupo multicast

Etapa 1. Faça login no utilitário de Configuração da Web e escolha Multicast > IP Multicast Group Address. A página IP Multicast Group Address é aberta.

Clique em Add. A janela Add IP Multicast Group Address é exibida.

Etapa 2. No campo VLAN ID, insira o número VLAN ID da VLAN do grupo de multicast IP.

No campo Versão IP, clique em uma das seguintes opções:

- Versão 6 - Para usar um endereço IP multicast versão 6.

- Versão 4 - Para usar um endereço IP multicast versão 4.

No campo IP Multicast Group Address, insira um endereço IP multicast válido. Para endereços IP da versão 4, o intervalo é de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Para endereços IP da versão 6, use o prefixo ff00::/8 e escolha o tipo desejado de endereços multicast.

(Opcional) Para habilitar um endereço IP de origem específico de onde os pacotes multicast são enviados, marque a caixa de seleção Incluir.

Se a caixa de seleção Específico de origem estiver marcada, insira o endereço IP de origem versão 6 ou versão 4 no campo Endereço IP de origem.

Clique em Apply.

Filter IP Multicast Groups (Filtrar grupos multicast IP)

Etapa 1. Para localizar um grupo multicast específico, você pode usar filtros. Marque as caixas de seleção apropriadas:

- VLAN ID igual a - Para filtrar o grupo multicast com sua VLAN ID. Digite no campo o respectivo ID da VLAN.

- Versão do IP igual a - Para filtrar o grupo de multicast com base em sua versão do IP. Escolha a versão IP desejada na lista suspensa.

- IP Multicast Group Address equals to - (Endereço do grupo multicast IP é igual a -) Para filtrar o grupo multicast com seu endereço IP, insira no campo o endereço IP apropriado do grupo multicast.

- Endereço IP origem igual a - Para filtrar o grupo multicast com seu endereço IP origem. Digite no campo o endereço IP origem do dispositivo que envia pacotes multicast.

Clique em Ir.

Etapa 2. (Opcional) Para excluir um grupo de multicast IP, marque a caixa de seleção do grupo de multicast IP e clique em Delete.

Adicionar interfaces ao grupo de multicast IP

Etapa 1. Clique em Details. A janela IP Multicast Interface Settings é exibida.

Etapa 2. Na lista suspensa Filtro: Tipo de Interface é igual a, escolha se deseja mostrar as interfaces de portas ou as interfaces LAG (Link Aggregation Group). Um LAG combina interfaces individuais em um único link lógico, que fornece uma largura de banda agregada de até oito links físicos.

Clique em Ir.

Para cada interface, escolha como a interface é associada ao grupo multicast IP. Para cada interface, clique em uma das seguintes opções:

- Static - Adiciona a interface ao grupo multicast IP como um membro estático.

- Forbidden - Indica que essa interface não pode ingressar no grupo de multicast IP.

- Nenhum - Indica que esta interface não pertence ao grupo de multicast IP no momento.

Clique em Apply.

Conclusão

Agora você sabe como configurar endereços de grupo multicast IP nos switches gerenciados 200/300 Series.

Para obter links para dezenas de artigos sobre essa série de switches ou para baixar o firmware mais recente, clique aqui.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco