Objetivo

Os switches gerenciados 200/300 Series oferecem Smartports. As Smartports detectam um dispositivo atualmente conectado ao switch e aplicam automaticamente uma configuração ou macro para configurar esse dispositivo corretamente. Você pode editar uma interface para aplicar essa configuração a dispositivos específicos. As Smartports são uma boa maneira de configurar diferentes dispositivos conectados a um switch. Este artigo explica como configurar o Smartport em uma interface nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração da interface Smartport

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Smartport > Configurações de interface. A página Configurações de interface se abre:

Etapa 2. No campo Reaplicar macro do Smartport, clique em um dos botões de opção disponíveis para escolher os dispositivos para reaplicar uma macro:

· Todos os switches, roteadores e access points sem fio — A macro é reaplicada a todos os switches, roteadores e access points sem fio.

· Todos os switches — A macro é reaplicada somente aos switches.

Todos os roteadores — A macro é reaplicada somente aos roteadores.

· Todos os pontos de acesso sem fio — A macro é reaplicada somente aos pontos de acesso sem fio.

Etapa 3. Clique em Aplicar para reaplicar a macro nos dispositivos escolhidos.

Observação: os botões Show Diagnostics, Reapply e Reset All Unkown Smartports serão ativados somente se uma macro Smartport falhar e o tipo de uma interface for desconhecido. Se esse for o caso, clique em Show Diagnostic para ver onde a macro falhou. Após a correção da macro, clique em Reaplicar para reaplicá-la. Se o problema persistir, clique em Reset All Unknown Smartports para definir as interfaces para seus valores padrão. É possível reaplicar a macro depois que ela estiver totalmente corrigida.

Etapa 4. Para editar a configuração do Auto Smartport de uma interface específica, clique no botão de opção da interface que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Editar. A janela Edit Interface Setting é exibida.

Observação: se quiser editar uma interface LAG (Link Aggregation Group), clique em LAG. Na lista suspensa LAG, escolha o LAG que deseja editar. Um LAG combina interfaces individuais em um único link lógico, que fornece uma largura de banda agregada de até oito links físicos.

O campo Smartport Type exibe o tipo de Smartport atual configurado na interface escolhida.

Etapa 6. Escolha o aplicativo que deseja aplicar à interface escolhida na lista suspensa Smartport Application.

O campo Método de aplicação Smartport exibe o método atual aplicado à interface escolhida. As interfaces são atribuídas com o método de aplicação Auto Smartport por padrão. Se nenhum aplicativo for escolhido na Etapa 6, o Auto Smartport escolherá um aplicativo com base nas informações fornecidas no CDP (Cisco Discovery Protocol) e/ou LLDP (Link Layer Discovery Protocol), que são protocolos que coletam todas as informações necessárias sobre os dispositivos conectados no switch.

Passo 7. No campo Status persistente, marque a caixa de seleção Habilitado para habilitar o status persistente na interface. Essa opção estará disponível apenas se na Etapa 6 o Auto Smartport tiver sido escolhido como o aplicativo Smartport. Com o status persistente ativado, o Smartport automático permanece ativado na interface mesmo se a interface cair ou o switch for reinicializado.

Etapa 8. O campo Parâmetros da macro exibe as próximas informações para até três parâmetros de uma macro. Esses parâmetros variam de acordo com o aplicativo Smartport escolhido na etapa 5. Os seguintes parâmetros são exibidos:

· Nome do Parâmetro — Exibe o nome do parâmetro na macro atual.

· Valor do Parâmetro — Exibe o valor do parâmetro atual da macro. Para o valor do parâmetro 1, este valor representa o número máximo de hosts/dispositivos que a porta permite. Para o valor do parâmetro 2, esse valor representa a ID da VLAN atribuída à porta. Você pode editar os valores dos Parâmetros 1 e 2, mas não pode editar o Valor do Parâmetro 3. O valor do parâmetro 3 é fixo e não pode ser modificado.

· Descrição do parâmetro — Exibe uma breve descrição do parâmetro.

Etapa 8. (Opcional) Clique em Reset para definir a interface atual com os valores padrão.

Etapa 9. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Aplicar uma configuração de interface Smartport a várias interfaces

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Smartport > Configurações de interface. A página Configurações de interface se abre:

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface que você deseja aplicar a várias interfaces.

Etapa 3. Clique em Copiar configurações. A janela Copy Settings é exibida.

Etapa 4. No campo To (Para), insira as interfaces às quais deseja aplicar a configuração da interface escolhida na Etapa 2. Você pode inserir uma única interface ou um intervalo de interfaces. Você pode usar os números de interface ou o nome das interfaces como entrada. Você pode inserir cada interface separada por vírgulas (Por exemplo: 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5) ou pode inserir um intervalo de interfaces (Por exemplo: 1-5 ou GE1-GE5).

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

A imagem abaixo representa as alterações após a configuração.