Objetivo

O IPv6 é o protocolo de Internet projetado para substituir o IPv4. Ele foi projetado para permitir mais endereços IP do que o permitido pelo protocolo IPv4 atual. O IPv6 também utiliza um novo cabeçalho para reduzir o tempo de processamento necessário para passar por uma rede.

Os switches Cisco série SF200/300 permitem o uso do IPv6 de quatro maneiras diferentes. Por meio de uma das portas disponíveis no dispositivo, por meio de um Link Aggregation Group (LAG) que pode ser usado para utilizar várias portas como uma única porta na conectividade de um dispositivo com o switch, por meio de uma VLAN na qual o dispositivo está atualmente ou por meio de um Intrassite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) que permite que o protocolo seja usado dentro de uma rede IPv4 existente à medida que ele encapsula os pacotes IPv6 em um cabeçalho IPv4.

Observação: você pode atribuir apenas um endereço IPv6 no switch. Esse endereço IPv6 pode ser atribuído a uma porta, a uma interface de grupo de agregação de links (LAG) ou a uma VLAN.

Este artigo explica como configurar uma interface IPv6 e atribuir endereços IPv6 à interface IPv6 nos Switches Gerenciados das Séries 200 e 300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Interfaces IPv6

Adicionar interface IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Interfaces IPv6 é aberta:

Etapa 2. Clique em Add para adicionar uma nova interface IPv6. A janela Add IPv6 Interface é exibida.

Etapa 3. Clique no botão de opção da interface IPv6 desejada que será criada.

· Porta — Na lista suspensa Porta, escolha uma porta que se torne uma interface IPv6.

LAG — na lista suspensa LAG; escolha um LAG que se torne uma interface IPv6.

· VLAN — Na lista suspensa VLAN; escolha uma VLAN que se torne uma interface IPv6.

· Túnel ISATAP — Um túnel ISATAP (IntraSite Automatic Tunnel Addressing Protocol) é configurado como uma interface IPv6. Os túneis ISATAP são usados para enviar tráfego entre duas redes IPv6 em uma rede IPv4.

Etapa 4. Digite o número de tentativas de detecção de endereço duplicado (DAD) no campo Número de tentativas DAD. Esse é o número de mensagens de solicitação de vizinho que são enviadas consecutivamente através de uma rede para verificar se um novo endereço IPv6 unicast é exclusivo antes de ser atribuído. Digite um zero para desativar esse recurso.

Etapa 5. (Opcional) Marque Enable no campo IPv6 Address Auto Configuration para habilitar a configuração automática do endereço IPv6 stateless. Isso permite que os endereços IP local e global do site sejam atribuídos automaticamente com base nos anúncios do roteador recebidos na interface.

Etapa 6. (Opcional) Marque Habilitar no campo Mensagens ICMPv6 para habilitar as mensagens ICMPv6. Essas mensagens sinalizam um servidor sobre erros, mas não sobrecarregam o servidor.

Passo 7. Clique em Apply. A interface IPv6 é criada.

Observação: clique em IPv6 Address Table para atribuir manualmente endereços IPv6 à interface.

Editar interface IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Interfaces IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção da interface IPv6 que deseja editar.

Etapa 3. Clique em Editar. A janela Edit IPv6 é exibida.

O campo Interface exibe a interface que deve ser editada.

Etapa 4. Digite o número de tentativas de detecção de endereço duplicado (DAD) no campo Número de tentativas DAD. Esse é o número de mensagens de solicitação de vizinho que são enviadas consecutivamente através de uma rede para verificar se um novo endereço IPv6 unicast é exclusivo antes de ser atribuído. Digite um zero para desativar esse recurso.

Etapa 5. (Opcional) Marque Enable no campo IPv6 Address Auto Configuration para habilitar a configuração automática do endereço IPv6 stateless. Isso permite que os endereços IP local e global do site sejam atribuídos automaticamente com base nos anúncios do roteador recebidos na interface.

Etapa 6. (Opcional) Marque Habilitar no campo Mensagens ICMPv6 para habilitar as mensagens ICMPv6. Essas mensagens sinalizam um servidor sobre erros, mas não sobrecarregam o servidor.

Passo 7. Clique em Apply. A configuração da interface IPv6 é salva.

Excluir Interface IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Interfaces IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção da interface IPv6 que deseja excluir.

Etapa 3. Clique em Excluir. A interface IPv6 é excluída.

Endereços IPv6

Adicionar endereço IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Addresses quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Endereços IPv6 se abre:

Etapa 2. Na lista suspensa Nome da interface, escolha uma interface à qual um endereço IPv6 esteja atribuído e clique em Ir. Os endereços IPv6 configurados para a interface são exibidos.

Etapa 3. Clique em Add para configurar um endereço IPv6 para a interface especificada. A janela Add IPv6 Address é exibida.

O campo Interface IPv6 exibe a interface que deve ser configurada.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de endereço IPv6 desejado no campo Tipo de endereço IPv6.

· Link Local — O endereço IPv6 é um endereço de link local. Os endereços locais de link são usados para conexões LAN internas e não são roteáveis. O prefixo para um endereço de link local é FF80.

· Global — o endereço IPv6 é um endereço global. Um endereço global é um endereço unicast globalmente exclusivo e roteável.

Etapa 5. Insira o endereço IPv6 que deve ser atribuído à interface IPv6 no campo Endereço IPv6.

Etapa 6. Se o tipo de endereço IPv6 for global, insira um comprimento de prefixo para o endereço no campo Comprimento do prefixo. Um comprimento de prefixo define o intervalo de endereços IP que compõem a sub-rede. O comprimento do prefixo define o número de bits de rede em um endereço IPv6. Por exemplo, um comprimento de prefixo de 64 consideraria os primeiros 64 bits como bits de rede. Isso deixa os últimos 64 bits como bits de host.

Etapa 7. (Opcional) Se o tipo de endereço IPv6 for global, marque Enable no campo EUI-64 para habilitar o Extended Unique Identifier 64. O EUI-64 permite que um host atribua a si mesmo um endereço IPv6 exclusivo de 64 bits sem a necessidade de configuração manual ou de um servidor DHCP. Quando EUI-64 é usado, o endereço MAC de 48 bits do dispositivo é dividido em duas partes. Os 24 bits mais à esquerda do endereço MAC compõem os 24 bits mais à esquerda do endereço IPv6. Os 24 bits mais à direita do endereço MAC compõem os 24 bits mais à direita do endereço IPv6. Para completar o endereço IPv6, EUI-64 insere o valor hexadecimal FFFE no meio.

Etapa 8. Clique em Apply. O endereço IPv6 é configurado para a interface IPv6.

Observação: clique em IPv6 Interface Table para exibir as interfaces IPv6 configuradas.

Excluir endereço IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Addresses quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Endereços IPv6 se abre:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção da interface que deseja excluir.

Etapa 3. Clique em Excluir. O endereço IPv6 é excluído.

Observação: a entrada retorna ao endereço padrão depois que o endereço IPv6 configurado é excluído.