Objetivo

Configurações do sistema é um recurso que fornece informações básicas do switch, como descrição do sistema, local e contato. Esses campos fornecem um método para que os usuários entrem em contato com um administrador sobre assistência à rede.

Este artigo explica como definir as configurações do sistema nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurações do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Configurações do sistema. A página Configurações do sistema é aberta:

O campo Descrição do sistema exibe a descrição do switch.

Etapa 2. Insira a localização física do switch no campo System Location (Localização do sistema). Isso é usado para que os usuários da rede possam aprender a localização física do switch.

Etapa 3. Insira as informações de contato do administrador do switch no campo System Contact (Contato do sistema). Isso é usado para que os usuários da rede possam entrar em contato com o administrador do switch.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao nome de host desejado no campo Host Name (Nome do host). O nome do host é usado no prompt dos comandos CLI.

· Usar padrão — Usa o nome de host padrão do switch. O formato de nome de host padrão é Switch123, onde 123 são os últimos três bytes do endereço MAC do switch em formato hexadecimal.

· Definido pelo usuário — Digite um nome de host para o switch. Somente letras, dígitos e hífens podem ser usados. Os nomes de host não podem começar ou terminar com um hífen.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao modo desejado do switch no campo System Mode (Modo do sistema).

· L2 — O switch opera no modo de Camada 2.

· L3 — O switch opera no modo de Camada 3.

Nota: essa opção está disponível somente nos Switches gerenciados 300 Series. Os Switches Gerenciados Série 200 podem ser executados apenas no modo de camada 2. Se o modo do sistema for alterado, será necessário redefinir o dispositivo.

Etapa 6. (Opcional) Insira um banner personalizado que será exibido na tela de logon no campo Banner de logon.

Observação: clique em Visualizar... para visualizar o banner personalizado.

Passo 7. Clique em Apply.