Objetivo

Este artigo explica como configurar um endereço IPv4 para ter acesso administrativo aos Switches Gerenciados Série 200. Com esse endereço IPv4 configurado, você pode ter acesso ao switch para executar diferentes tarefas administrativas, por meio do TELNET ou do utilitário de configuração da Web.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração da interface IPv4 dinâmica

Esta seção explica como habilitar endereços dinâmicos IPv4 na Série Gerenciada 200.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta:

Etapa 2. Escolha a VLAN de gerenciamento usada para acessar o switch via TELNET ou pelo utilitário de configuração da Web na lista suspensa VLAN de gerenciamento.

Etapa 3. Clique em Dynamic no campo IP Address Type para permitir que o switch atribua endereços IP dinamicamente.

Etapa 4. (Opcional) No campo Renew IP Address Now, para obter um novo endereço IP, marque a caixa de seleção Renew IP Address Now.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Configuração da interface estática IPv4

Esta seção explica como configurar endereços IP estáticos nos 200 Series Manage Switches.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta:

Etapa 2. Escolha a VLAN de gerenciamento usada para acessar o switch via TELNET ou pelo utilitário de configuração da Web na lista suspensa VLAN de gerenciamento.

Etapa 3. Clique em Static para configurar endereços IPv4 estáticos no campo IP Address Type.

Etapa 4. Insira o endereço IPv4 desejado no campo Endereço IP.

Etapa 5. Clique no botão de opção de uma das opções disponíveis no campo Máscara para inserir o endereço da máscara de sub-rede:

· Network Mask (Máscara de rede) — Permite inserir a máscara de sub-rede que corresponde ao endereço IP inserido na Etapa 4.

· Comprimento do prefixo — Permite inserir a máscara de sub-rede do endereço IP inserido na Etapa 4 no formato do prefixo.

Etapa 6.  Clique no botão de opção de uma das opções disponíveis para definir o endereço IP do gateway padrão no campo Gateway padrão administrativo:

· Definido pelo usuário — Permite configurar um gateway padrão. Insira o endereço IP apropriado no campo adjacente.

· Nenhum — Clique nessa opção se nenhum gateway padrão estiver configurado.

Observação: o campo Operational Default Gateway exibe o endereço IP do gateway padrão atual.

Passo 7. Clique em Apply para salvar sua configuração.