Objetivo

A Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) de um dispositivo de rede controla a prioridade do tráfego de saída. Quando ocorre congestionamento de tráfego, a QoS determina qual fila é enviada primeiro e quais podem ser descartadas.

O objetivo deste documento é explicar como configurar a fila de QoS nos Switches gerenciados das séries 200 e 300

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração da fila de QoS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Fila. Será aberta a página Fila:

· Fila — Cada interface tem quatro filas, de 1 a 4.

· Método de Programação — Determina como a prioridade é definida.

- Prioridade Estrita — O tráfego é transmitido primeiro pela fila de prioridade mais alta. A fila número 4 tem a prioridade mais alta e a fila número 1 tem a prioridade mais baixa.

- WRR (Weighted Round Robin) — O tráfego é enviado proporcionalmente ao peso da fila. Quanto maior o peso da fila, mais tráfego é enviado (o número de fila 4 é o mais alto).

- Peso WRR — Insira um peso WRR apenas se WRR estiver selecionado.

- % de largura de banda WRR — Representa a porcentagem do peso WRR e mostra a quantidade de largura de banda atribuída à fila.

Etapa 2. Clique no botão de opção apropriado para definir a prioridade de cada fila.

Observação: você pode usar Prioridade estrita para as filas mais altas e WRR para as filas mais baixas.  Todo o tráfego em uma fila de Prioridade Estrita será enviado antes do tráfego em uma fila em WRR ser enviado.

Etapa 3. Clique em Apply para salvar as configurações ou clique em Cancel para cancelar as alterações.