Objetivo

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo proprietário da Cisco da camada de enlace que permite que os dispositivos Cisco se comuniquem independentemente da conectividade IP. É usado principalmente para comunicar endereços de protocolo e recursos de dispositivo. O CDP envia quadros que contêm TLVs (Type Length Values), que são propriedades diferentes da porta e/ou da conexão.

Este documento explica as informações exibidas na página CDP Neighbor Information nos 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Informações de CDP Neighbor

Esta seção explica como acessar a página CDP Neighbor Information e aborda as informações fornecidas pelo protocolo CDP sobre os dispositivos conectados, vizinhos e switch.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information. A página de informações de vizinhos CDP é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Para filtrar informações sobre os vizinhos conectados em uma determinada interface, no campo Filtro, marque a caixa de seleção Filtro, escolha uma interface na lista suspensa Interface local igual a e clique em Ir.

Etapa 3. (Opcional) Para limpar uma pesquisa de filtro, clique em Limpar filtro.

Etapa 4. (Opcional) Para limpar a Tabela de Informações de Vizinhos CDP, clique em Limpar Tabela.

Etapa 5. (Opcional) Para atualizar a Tabela de Informações de Vizinhos CDP, clique em Atualizar.

Uma tabela com todos os dispositivos com os quais o switch formou uma relação CDP é mostrada. Ele exibe informações básicas para cada dispositivo vizinho.

· ID do dispositivo — Exibe o endereço MAC ou o número de série do dispositivo vizinho.

· Local Interface — Exibe a porta física à qual o dispositivo vizinho está conectado no switch local.

· Versão do anúncio — Exibe a versão do CDP que é usada.

· Time to live (s) — Exibe há quanto tempo um pacote CDP foi recebido.

· Capacidades — Exibe que tipos de operações o dispositivo vizinho pode executar.

· Plataforma — Exibe o nome, o número e a ID do produto (PID) do dispositivo vizinho.

· Neighbor Interface — Exibe a porta no dispositivo vizinho ao qual o switch está conectado.

Etapa 6. Para exibir informações detalhadas sobre um dispositivo vizinho, clique no botão de opção do dispositivo e, em seguida, clique em Detalhes. A janela CDP Neighbor Details é exibida.

· TLV do ID do dispositivo — Exibe o endereço MAC ou o número de série do dispositivo vizinho.

· Local Interface — Exibe a porta física à qual o dispositivo vizinho está conectado no switch local.

· Versão do anúncio — Exibe a versão do CDP que está sendo usada.

· Time to live — Exibe há quanto tempo um pacote CDP foi recebido em segundos.

· Capacidades — Exibe que tipos de operações o dispositivo vizinho pode executar.

· Plataforma — Exibe o nome, o número e a ID do produto (PID) do dispositivo vizinho.

· Neighbor Interface — Exibe a porta no dispositivo vizinho ao qual o switch está conectado.

· VLAN Nativa — Exibe a VLAN nativa da porta no dispositivo vizinho.

· Duplex — Exibe se a porta no dispositivo vizinho funciona no modo full ou half duplex.

· Endereços — Exibe os endereços da camada de rede atribuídos no dispositivo vizinho.

· Consumo de energia — Exibe quanta energia é consumida na interface do dispositivo vizinho.

Versão — Exibe o firmware que está sendo executado atualmente no dispositivo vizinho.