Objetivo

Um vizinho IPv6 é um nó vinculado a uma interface IPv6. A tabela de vizinhos IPv6 contém todos os vizinhos IPv6 configurados estaticamente e detectados dinamicamente. Também conhecida como cache de descoberta de vizinhos IPv6, a tabela de vizinhos é usada pelo switch para se comunicar com os nós vizinhos. O switch usa a tabela para descobrir um endereço MAC desejado baseado em um endereço IPv6 conhecido.

Este artigo explica como configurar e visualizar a tabela de vizinhos IPv6 nos switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Vizinhos IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors quando o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors quando o switch estiver no modo de camada 3. A página Vizinhos IPv6 é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à opção desejada no campo Limpar tabela e clique em Aplicar. Isso limpa o endereço IPv6 desejado da tabela de vizinhos IPv6.

· Somente estático — Limpe apenas as entradas estáticas do IPv6.

· Somente dinâmico — Limpe apenas as entradas dinâmicas do IPv6.

· Todas as entradas dinâmicas e estáticas — limpe as entradas estáticas e dinâmicas do IPv6.

Etapa 3. Clique em Adicionar para adicionar um vizinho que deve ser monitorado. A janela Add IPv6 Neighbors é exibida.

Observação: o campo Interface exibe a interface IPv6 vizinha a ser adicionada.

Etapa 4. Insira o endereço IPv6 desejado que deve ser configurado para a interface.

Etapa 5. Digite o endereço MAC que corresponde ao endereço IPv6 especificado.

Etapa 6. Clique em Apply. O Vizinho IPv6 é configurado estaticamente.

A área da tabela de vizinhos IPv6 exibe os seguintes campos.

· Interface — A interface do vizinho IPv6.

· Endereço IPv6 — O endereço IPv6 do vizinho.

· Endereço MAC — O endereço MAC que corresponde ao endereço IPv6.

· Tipo — O tipo de entrada do vizinho.

- Estático — O vizinho foi configurado estaticamente.

- Dinâmico — O vizinho foi detectado dinamicamente.

· Estado — O status do vizinho IPv6.

- Incompleto — A resolução de endereço está funcional, mas o vizinho ainda não respondeu a ela.

- Acessível — foi identificado que o vizinho é alcançável.

- Obsoleto — Foi identificado que o vizinho está inacessível e nenhuma ação será tomada para verificar a acessibilidade do vizinho até que o tráfego deva ser enviado.

- Atraso — Foi identificado que o vizinho conhecido anteriormente está inacessível. A interface permanece no estado de atraso até que um tempo de atraso predeterminado tenha passado, após o qual o estado é alterado para Probe.

- Sonda — O vizinho não é conhecido por estar acessível. Isso solicita que sondas de solicitação de vizinhos unicast sejam enviadas para verificar a acessibilidade.