Objetivo

O tunelamento é um recurso que transporta pacotes de um tipo de rede por uma rede de um tipo diferente. O IntraSite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) é um tipo de túnel IPv6 usado para encapsular pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4 para transmissão em redes IPv4.

Os endereços IPv6 ISATAP são criados com o uso de um endereço IPv4 para definir seu ID de interface e um prefixo hexadecimal. O ID da interface é representado por: 5EFE:a.b.c.d, onde a.b.c.d é uma notação decimal de IPv4 com pontos. Portanto, um ID de interface referente a 176.8.168.132 e um prefixo de FE80 fornece um endereço de túnel ISATAP de FE80::5EFE:176.8.168.132.

Este artigo explica como configurar um túnel ISATAP nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Túnel IPV6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Tunnel se o switch estiver no modo de camada 2 ou IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Tunnel se o switch estiver no modo de camada 3. A página Túnel IPv6 é aberta:

Os campos a seguir exibem informações sobre o túnel

· Número do túnel — O número de domínio automático do roteador do túnel.

· Tipo de túnel — O tipo de túnel que é atribuído por padrão como ISATAP.

Etapa 2. Clique no botão de opção que corresponde ao endereço IP de origem do túnel desejado no campo Endereço IPv4 de origem.

· Auto — O switch seleciona automaticamente o endereço IPv4 mais baixo de todas as outras interfaces configuradas no switch.

· None — O túnel ISATAP está desativado.

· Manual — Insira o endereço IPv4 origem desejado. Esse endereço deve ser um dos endereços IPv4 das interfaces do switch.

Etapa 3. Clique no botão de opção que corresponde ao nome do túnel desejado no campo Tunnel Router's Domain Name (Nome de domínio do roteador de túnel). Isso representa o nome de domínio do roteador de túnel automático.

· Usar padrão — Por padrão, o nome de domínio do roteador de túnel é ISATAP.

· Definido pelo usuário — Digite um nome de domínio do roteador de túnel.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao método desejado no qual os intervalos de consulta são definidos no campo Intervalo de consulta. O intervalo de consulta indica o número de segundos entre as consultas DNS. A consulta DNS é usada para resolver o nome de domínio do túnel em um endereço IP.

· Usar Padrão — Por padrão, o valor de 10 segundos é usado como intervalo de consulta.

· Definido pelo Usuário — Digite o tempo de intervalo de consulta desejado.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao método desejado no qual o intervalo de solicitação ISATAP é definido no campo Intervalo de solicitação ISATAP. As mensagens de solicitação ISATAP são usadas para anunciar a interface ISATAP. Isso ocorre somente se não houver um roteador ISATAP ativo.

· Usar padrão — Por padrão, o valor de 10 segundos é usado como intervalo de solicitação.

· Definido pelo Usuário — Insira o intervalo de solicitação desejado.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde à robustez ISATAP desejada no campo Robustez ISATAP. Isso é usado para calcular o intervalo para as consultas DNS ou de solicitação de roteador. Esse é o número de mensagens de atualização: quanto maior o número, maior a frequência de consultas.

· Usar padrão — Por padrão, o valor de 3 é usado.

· Definido pelo Usuário — Insira a robustez desejada do ISATAP.

Observação: o túnel ISATAP não estará operacional se a interface IPv4 não estiver em operação.

Passo 7. Clique em Apply. O túnel ISATAP está configurado.