Objetivo

A finalidade deste artigo é mostrar a você as informações básicas do sistema e o que cada parâmetro significa nos Switches Gerenciados da Série 200/300. Essas informações são úteis para qualquer administrador de rede e podem ajudar a tomar uma decisão melhor quando se trata da sua rede. Também.

Este artigo explica como configurar informações básicas do sistema que podem identificar melhor o switch e sua finalidade na rede.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Informações gerais do sistema

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > System Summary. A página Resumo do sistema será aberta:

As seguintes informações são exibidas na área Informações do sistema:

· Modo de operação do sistema — Exibe o modo de operação do switch. Há dois modos de operação disponíveis: Camada 2 e Camada 3 dos modos de operação do modelo TCP/IP. Com o modo de operação da camada 2, o switch atua inteiramente como um switch da camada 2. Com o modo de operação da camada 3, o switch atua como um switch da camada 2, mas também executa tarefas da camada 3.

· Descrição do sistema — Uma descrição do sistema.

· Localização do sistema — A localização física do switch. Clique em Editar para alterar as informações.

· Contato do sistema — O nome de uma pessoa de contato. Clique em Editar para alterar as informações.

· Nome do host — O nome do switch. Por padrão, o nome do host do switch é composto da palavra switch concatenada com os três bytes menos significativos do endereço MAC do switch. Clique em Editar para alterar as informações.

Observação: se você clicar em Editar, consulte o artigo Configuração de Configurações do Sistema em Switches Gerenciados Série 200/300 para saber como alterar as informações de configurações do sistema.

· ID de objeto do sistema — O ID de objeto SNMP exclusivo para este produto.

· Tempo de atividade do sistema — Tempo decorrido desde a última reinicialização.

· Hora atual — A hora atual do sistema.

· Endereço MAC base — endereço MAC do switch.

· Jumbo Frames — Status de suporte a jumbo frames. Esse suporte pode ser ativado ou desativado na página Configuração de porta. O suporte a quadros jumbo só entra em vigor depois que é ativado e o switch é reinicializado. Jumbo Frames são quadros Ethernet com tamanho de 1500 bytes ou mais.

As informações sobre os serviços disponíveis no switch estão localizadas na área Status dos serviços TCP/UDP:

Observação: se desejar alterar o status dos serviços TCP/UDP, clique em Editar. A página TCP/UDP Services é aberta. Consulte o artigo View TCP/UDP Service Status on 300 Series Managed Switches para saber como alterar o status dos serviços TCP/UDP.

· Serviço HTTP — Exibe o status atual (Ativar ou Desativar) do serviço HTTP.

· Serviço HTTPS — Exibe o status atual (Ativar ou Desativar) do serviço HTTPS. O HTTPS é uma versão segura do HTTP.

· Serviço SNMP — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço SNMP (Simple Network Management Protocol). O SNMP oferece as ferramentas para gerenciar e controlar um ambiente de rede.

· Serviço Telnet — Exibe o status atual (Ativar ou Desativar) do serviço Telnet. O Telnet é um protocolo que permite estabelecer uma conexão remota com uma rede.

· Serviço SSH — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço SSH (Shell Seguro). O SSH, como o telnet, permite que você estabeleça uma conexão remota com uma rede, mas o SSH oferece mais segurança que o Telnet.

As seguintes informações são exibidas na área Informações de software:

· Versão do Firmware (Imagem Ativa) — Número da versão do firmware da imagem do software que está em uso no momento.

· Checksum MD5 do firmware (imagem ativa) — checksum MD5 da imagem ativa. MD5 é um algoritmo de hash que criptografa dados. Nesse caso, o firmware produz um valor de soma de verificação MD5, com a finalidade de integridade de dados e proteção dos dados do firmware.

· Versão do firmware (Não-ativa) — Número da versão do firmware da imagem do software inativo.

· Checksum MD5 do firmware (não ativo) — checksum MD5 da imagem do software inativo. Como os Switches Gerenciados 200/300 Series podem ter até dois firmwares diferentes, cada firmware tem seu próprio valor de soma de verificação MD5 para integridade de dados.

· Versão de Inicialização — Número da versão da imagem de inicialização.

· Soma de verificação MD5 de inicialização — Soma de verificação MD5 da imagem de inicialização.

· Local — Local do primeiro idioma.

· Versão do idioma — Versão do firmware do idioma principal da imagem ativa.

· Soma de verificação MD5 de idioma — soma de verificação MD5 do arquivo de idioma.

· Número de série — Exibe o número de série do switch.

· PID VID — Exibe o número da peça e o ID da versão do switch.

Se o switch for compatível com PoE, as seguintes estatísticas e configurações gerais de PoE também serão exibidas.

· Potência PoE máxima disponível (W) — Potência máxima disponível que pode ser fornecida pelo PoE em watts.

· Consumo total de energia PoE (W) — energia PoE total fornecida aos dispositivos PoE conectados em watts.

· Modo de alimentação PoE — Os dispositivos Power over Ethernet (PoE) são alimentados pelo switch. Os dispositivos recebem energia da porta em que estão conectados. O switch limita a página de duas maneiras, dependendo do modo de energia.

- Limite de porta — Configurado na página de propriedades PoE. A potência é limitada a uma potência específica e, para ativar essas configurações, o sistema deve estar no modo Limite de porta PoE.

- Limite de classe — Configurado na página de propriedades PoE. A energia é limitada com base na classe do dispositivo conectado e, para ativar essas configurações, o sistema deve estar no modo Limite de porta PoE.