Objetivo

Um método comum de otimização de uma rede é através do uso da Qualidade de Serviço (QoS). A QoS funciona priorizando determinado tráfego de rede de acordo com os diferentes critérios configuráveis. O tráfego de prioridade mais baixa é reduzido para fornecer melhor throughput para o tráfego de prioridade mais alta. Os switches gerenciados Cisco Series suportam quatro filas, onde a fila quatro tem a prioridade mais alta. A QoS pode ser configurada nos Switches Gerenciados Cisco Series com base em diferentes modos confiáveis.

O switch suporta os seguintes modos confiáveis:

· A Classe de Serviço (CoS / 802.1p) permite que o usuário especifique a prioridade para pacotes de dados quando o tráfego for colocado em buffer no switch devido ao congestionamento. Os valores de CoS variam de 0 a 7, onde 7 tem a prioridade mais alta.

· O IP Differentiated Services Code Point (DSCP) detecta pacotes com base em seus valores de DSCP. A TAG de prioridade de VLAN permanece inalterada.

Este artigo explica como configurar o modo confiável de QoS CoS nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Custo Padrão para Tabela de mapeamento de Fila

Valores de 802.1p

Fila

Notas

0

1

Background

1

1

O melhor esforço

2

2

Excelente esforço

3

3

Telefone SIP LSV de aplicativo crítico

4

3

Vídeo

5

4

Telefone IP de voz da Cisco padrão

6

4

Controle de Interconexão Telefone LSV RTP

7

4

Controle de rede

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração de QoS

Propriedades de QoS

A página Propriedades de QoS é usada para ativar globalmente a QoS e configurar um modo confiável de QoS.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Propriedades de QoS. Será aberta a página Propriedades de QoS:

Etapa 2. Marque Enable no campo QoS Mode para ativar a QoS no switch.

Etapa 3. Clique no botão de opção CoS/802.1p no campo Modo confiável para configurar o modo confiável como CoS/802.1p. O modo confiável determina como o tráfego de rede será enviado para as filas.

Etapa 4. Clique em Apply. O modo confiável de QoS está configurado.

Etapa 5. Role para baixo até a Tabela de configuração de QoS e escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 6. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs.

Passo 7. Clique no botão de opção da porta ou do LAG que deseja editar.

Etapa 8. Clique em Edit para configurar a interface especificada. A janela Edit Interface CoS Configuration é exibida.

Etapa 9. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à Interface desejada.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso afetará apenas a porta única escolhida.

LAG — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Etapa 10. Na lista suspensa CoS padrão, escolha um valor de CoS padrão para pacotes de entrada que não tenham uma marca de VLAN. O valor de CoS 0 tem a prioridade mais baixa, enquanto 7 tem a prioridade mais alta.

Etapa 11. Clique em Apply. O valor de CoS padrão para a interface é configurado.

Configurações da interface QoS

A página Configurações de interface de QoS é usada para ativar a QoS por porta.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Configurações de interface. A página Interface Settings é aberta:

Etapa 2. Escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs.

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta ou do LAG que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Edit para configurar a interface especificada. A janela Edit QoS Interface Settings é exibida.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à Interface desejada.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso afetará apenas a porta única escolhida.

LAG — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Passo 7. Marque Enable no campo QoS State. Isso prioriza o tráfego de entrada na interface com base no modo confiável de QoS configurado. Nesse caso, CoS/802.1p modo de confiança. Se o estado de QoS estiver desabilitado, todo o tráfego de entrada na interface será mapeado para a fila de melhor esforço e não haverá priorização.

Etapa 8. Clique em Apply. As configurações de interface são definidas.

Fila de QoS

A página Fila é usada para configurar a prioridade das filas de saída.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Fila. A página Fila é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção que corresponde ao método de programação desejado para cada fila. Isso determina como o tráfego é tratado.

· Prioridade Estrita — O tráfego de saída de uma fila de prioridade mais alta é enviado primeiro. O tráfego de uma fila de prioridade mais baixa é processado depois que todo o tráfego de fila de prioridade mais alta é enviado.

· WRR — O Weighted Round Robin (WRR) envia o tráfego para as filas na proporção do peso da fila. Isso significa que mais pacotes são enviados de uma fila com um peso maior. Uma fila é servida até que a cota dessa fila seja atingida e, em seguida, a próxima fila seja servida.

Etapa 3. Se o método de programação estiver configurado como WRR, insira o valor de peso para cada fila no campo WRR Weight. As filas com um peso maior recebem mais largura de banda. A porcentagem de largura de banda fornecida para a fila é exibida no campo % de largura de banda WRR.

Etapa 4. Clique em Apply. As configurações da fila estão definidas.

CoS/802.1p para a fila

A página CoS/802.1p to Queue é usada para mapear pacotes com marcas de prioridade 802.1p para filas de saída.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > CoS/802.1p para Enfileirar. A página CoS/802.1p to Queue é aberta:

Os campos a seguir exibem informações sobre as filas de saída.

· 802.1p — A marca de prioridade 802.1p dos pacotes de entrada. Os pacotes com a marca 802.1p serão mapeados para a fila de saída correspondente.

· Fila de saída — A fila de saída que é mapeada para a tag 802.1p correspondente.

Observação: os pacotes sem uma tag de prioridade recebem uma tag de prioridade com base no valor de CoS padrão configurado na página Propriedades de QoS.

Etapa 2. Na lista suspensa Fila de saída, escolha a fila de saída para a qual os pacotes, com a tag de prioridade 802.1 correspondente, serão enviados.

Nota: Clique em Restore Defaults para restaurar o CoS padrão para a configuração de fila.

Etapa 3. Clique em Apply. As configurações de CoS para fila estão definidas.

Largura de banda

A largura de banda é a taxa de transmissão de pacotes em uma interface. A página Bandwidth é usada para configurar a largura de banda de entrada e saída por interface.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Largura de banda. A página Largura de banda é aberta:

Etapa 2. Escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs.

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta ou do LAG que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Edit para configurar a interface especificada. A janela Edit QoS Interface Settings é exibida.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à Interface desejada.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso afetará apenas a porta única escolhida.

LAG — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Etapa 7. (Opcional) Marque Enable no campo Ingress Rate Limit para configurar a largura de banda de entrada na interface. Essa é a largura de banda para os pacotes recebidos na interface. Se essa opção estiver desativada, o valor padrão de 100 kilobits será usado.

Etapa 8. Se Ingress Rate Limit estiver habilitado, insira a largura de banda permitida para a entrada da interface.

Etapa 9. (Opcional) Marque Enable no campo Egress Shaping Rate para configurar a largura de banda de saída na interface. Essa é a largura de banda para pacotes que são transmitidos da interface. Se essa opção estiver desativada, o valor padrão de 64 kilobits será usado.

Etapa 10. Se a taxa de modelagem de saída estiver ativada, insira os seguintes campos.

· Committed Information Rate (CIR) — A largura de banda permitida para a saída da interface.

· Committed Burst Size (CBS) — A quantidade de dados que pode ser enviada em um burst na interface.

Etapa 11. Clique em Apply. As configurações de largura de banda são definidas.

Modelagem de saída por fila

A página Formatação de saída por fila é usada para configurar a largura de banda de saída por fila.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Modelagem de saída por fila. A página Formatação de saída por fila é aberta:

Etapa 2. Escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs.

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta ou do LAG que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Edit para configurar a interface especificada. A janela Editar forma de saída por fila é exibida.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à Interface desejada.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso afetará apenas a porta única escolhida.

LAG — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Passo 7. Marque Ativar no campo Fila para configurar a largura de banda de saída da fila.

Etapa 8. Se o campo Fila estiver ativado, informe os seguintes campos.

· Committed Information Rate (CIR) — A largura de banda permitida para a saída da interface. O valor padrão é 64 kilobits por segundo.

· Committed Burst Size (CBS) — A quantidade de dados que pode ser enviada em um burst na interface. O valor padrão é 128000 bytes.

Etapa 9. Clique em Apply. As configurações de modelagem de saída por fila estão definidas.