Objetivos

Os Switches Gerenciados da Série 200/300 têm a capacidade de gravar um conjunto de mensagens, chamado logs, que fornece informações sobre eventos do sistema. O switch armazena dois conjuntos de registros locais: uma lista de eventos registrados gravados na RAM, que é apagada após a reinicialização, e um arquivo de registro cíclico gravado na memória Flash, que é salvo após a reinicialização. Além disso, esses registros podem ser enviados a um servidor SYSLOG remoto, onde podem ser facilmente visualizados e monitorados na forma de interceptações e mensagens SYSLOG.

Este artigo explica como exibir logs do sistema e como configurar logs nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· SF/SG 200 e SF/SG 300 Series.

Versão de software

•1.3.0.62

Logs de memória RAM

Esta seção explica como acessar a tabela de registro de memória RAM e suas diferentes opções.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > View Log > RAM Memory. A página Memória RAM é aberta:

A tabela de log de RAM tem estes campos:

· Índice de log — Número de entrada de log.

· Hora do log — Data e hora em que o log foi criado.

· Gravidade — Gravidade do evento.

· Descrição — Mensagem informativa que descreve o evento registrado.

Etapa 2. (Opcional) Para desabilitar a função de piscar de alertas, clique em Desabilitar piscando ícone de alerta.

Etapa 3. (Opcional) Para ver um número específico de entradas na Tabela de log de memória RAM, na lista suspensa Mostrando, escolha o número de entradas que deseja ver por página.

Etapa 4. (Opcional) Para ver a próxima página de entradas na Tabela de registro de memória RAM, clique no botão Next.

Etapa 5. (Opcional) Para limpar os logs na RAM, clique em Clear Logs.

Logs de memória flash

Esta seção explica como acessar a Tabela de registro de memória flash e suas diferentes opções.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > View Log > Flash Memory. A página Memória Flash é aberta:

A Tabela de logs de memória flash tem estes campos:

· Índice de log — Número de entrada de log.

· Hora do log — Data e hora em que o log foi criado.

· Gravidade — Gravidade do evento.

· Descrição — Mensagem informativa que descreve o evento registrado.

Etapa 2. (Opcional) Para ver um número específico de entradas na Tabela de log de memória flash, na lista suspensa Mostrando, escolha o número de entradas que você deseja ver por página.

Etapa 3. (Opcional) Para ver a próxima página de entradas na Tabela de log de memória flash, clique no botão Avançar.

Etapa 4. (Opcional) Para limpar os logs na RAM, clique em Clear Logs.

Configuração de Logs

Esta seção explica como configurar as diferentes opções de Logs que os Switches Gerenciados 200/300 Series oferecem.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Log > Log Settings. A página Log Settings é aberta:

Etapa 2. No campo Log, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar os logs.

Etapa 3. (Opcional) Para Ativar o Agregador de Syslog, no campo Agregador de Syslog, marque a caixa de seleção Ativar. Esse recurso permite que logs idênticos e sequenciais sejam exibidos como uma única mensagem. O número de vezes que uma mensagem foi agregada é incluído nas informações da mensagem.

Etapa 4. Se o Agregador de Syslog estiver ativado, no campo Tempo Máximo do Agregador, informe o intervalo de tempo em segundos em que as mensagens de syslogs são agregadas.

Etapa 5. Em RAM Memory Logging e Flash Memory Logging, marque as caixas de seleção de eventos para que o switch mantenha um registro. Estes são os eventos que você pode verificar:

· Emergência — O sistema não é utilizável.

· Alerta — Uma ação é necessária. Esse evento instrui o usuário a executar imediatamente uma ação específica no dispositivo

· Crítico — O sistema está em uma condição crítica. Esse evento tem mais relevância do que um evento de erro e precisa ser verificado, caso contrário, o switch não poderia funcionar.

· Erro — O sistema está em condição de erro. O switch trabalha sob um erro e informa ao usuário onde o erro foi originado.

· Aviso — Ocorreu um aviso do sistema. ocorreu uma alteração no sistema, seja de hardware ou software, e alguns dos componentes do switch podem não estar funcionando corretamente.

· Aviso — O sistema está funcionando corretamente, mas ocorreu um aviso.

· Informativo — Esse evento mostra apenas informações sobre as atividades no dispositivo.

· Depurar — Mostra informações detalhadas sobre um evento. Esse evento manterá constantemente informações sobre todo o desempenho do switch.

6. Clique em Aplicar para salvar sua configuração.

Servidores de Log Remotos

Esta seção explica como adicionar um servidor de log remoto aos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Log > Remote Log Servers. A página Servidores de Log Remoto é aberta:

A tabela Servidor de log remoto mostra todos os servidores Syslog configurados atualmente e inclui estes campos:

· Servidor de log — O endereço IP ou o nome de domínio do servidor Syslog.

· UDP Port — A porta UDP do servidor Syslog para onde os logs são enviados.

· Instalação — O valor que identifica o dispositivo do qual os logs são originados.

· Descrição — Uma descrição do servidor Syslog.

· Severidade mínima — o nível mínimo de severidade necessário para que os logs sejam enviados ao servidor.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar um servidor de log. A janela Add Remote Log Server é exibida.

Etapa 3. No campo Definição de servidor, clique em Por endereço IP para inserir o endereço IP do servidor ou clique em Por nome para inserir o nome do servidor.

Etapa 4. No campo IP Version, clique em Version 6 ou Version 4 para inserir o endereço IP do servidor.

Etapa 5. Se a versão 6 for escolhida, no campo Tipo de endereço IPv6, clique em Link Local ou Global. Um endereço IPv6 de link local identifica exclusivamente o host em um único link de rede, enquanto um endereço IPv6 global é visível e acessível de outras redes.

Etapa 6. Se o tipo de endereço IPv6 escolhido for Link Local, escolha a interface local de link apropriada na lista suspensa Link Local Interface.

Passo 7. No campo Endereço IP/Nome do servidor de log, insira o endereço IP do servidor de log remoto.

Etapa 8. No campo UDP Port (Porta UDP), insira a porta UDP para a qual os logs serão enviados ao servidor remoto.

Etapa 9. Na lista suspensa Recurso, escolha o valor do recurso do qual os logs do sistema são enviados ao servidor remoto.

Etapa 10. (Opcional) Para inserir uma descrição sobre o servidor de log remoto, no campo Descrição, insira a descrição desejada.

Etapa 11. Na lista suspensa Severidade mínima, escolha o nível mínimo de mensagens de log do sistema que serão enviadas ao servidor remoto.

Etapa 12. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Observação: para editar ou excluir um servidor de log remoto, consulte a seção Editar um Servidor de Log Remoto.

Editar um Servidor de Log Remoto

Esta seção explica como editar um servidor de log remoto.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Log > Remote Log Servers. A página Servidores de Log Remoto é aberta:

Etapa 2. Para editar uma configuração de servidor de log remoto, marque a caixa de seleção do servidor remoto que deseja editar.

Etapa 3. Clique em Editar. A janela Editar servidor de log remoto é exibida.

Etapa 4. Na lista suspensa Endereço IP do servidor de log, escolha um endereço IP disponível.

Etapa 5. No campo Porta UDP, altere o número da porta UDP para o valor desejado.

Etapa 6. Na lista suspensa Recurso, altere o valor do recurso para o valor desejado.

Passo 7. No campo Descrição, altere a descrição atual para a descrição desejada.

Etapa 8. Na lista suspensa Severidade mínima, altere o nível de severidade para o nível desejado.

Etapa 9. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 10. (Opcional) Para excluir um servidor remoto, marque a caixa de seleção do servidor remoto que deseja excluir e clique em Excluir.