Objetivo

O Internet Group Management Protocol (IGMP) e o Multicast Listener Discovery (MLD) são protocolos de comunicação usados para estabelecer associações multicast. Grupo de Multicast IP IGMP/MLD pesquisa um Grupo de Multicast IP com IGMP/MLD e exibe os resultados no campo na parte inferior. Este artigo explica como executar consultas para localizar endereços de grupos IPv4 e IPv6 aprendidos via IGMP/MLD.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados 200/300 Series.

Configuração do grupo de multicast IP IGMP/MLD

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > IGMP/MLD IP Multicast Group. A página IGMP/MLD IP Multicast Group é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Filtro, escolha IGMP ou MLD Dynamic IP Group Type:

· IGMP — protocolo de comunicação usado para estabelecer associações de grupo multicast com endereço IP versão 4.

· MLD — Protocolo de comunicação usado para estabelecer associações de grupo multicast com Endereço IP versão 6.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Group Address equals to para habilitar a pesquisa de grupos multicast por endereço MAC ou por endereço IP.

Etapa 4. No campo Group Address equals to, insira o endereço MAC ou IP do grupo de multicast que você deseja rastrear.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Source Address equals to (Endereço de origem igual a) para habilitar a pesquisa de grupos multicast pelo endereço do remetente.

Etapa 6. No campo Source Address equals to (Endereço de origem igual a), insira o endereço IP do remetente do grupo Multicast que você deseja rastrear.

Passo 7. Marque a caixa de seleção VLAN ID equals to para habilitar a pesquisa de grupos multicast por VLAN ID.

Etapa 8. Na lista suspensa VLAN ID equals to, selecione a VLAN ID do grupo de multicast que você deseja rastrear .

Etapa 9. Clique em Ir para aplicar sua consulta. A página exibe os próximos resultados:

· VLAN — O ID da VLAN do grupo multicast que foi encontrado.

· Group Address — O endereço MAC ou IP do grupo Multicast que foi encontrado.

· Endereço de origem — O endereço do remetente de todas as portas de grupos especificadas que foram encontradas.

· Portas incluídas — A lista de portas de destino para o fluxo Multicast que foi encontrada.

· Portas excluídas — A lista de portas não incluídas no grupo multicast que foram encontradas.

· Modo de Compatibilidade — A versão mais antiga do IGMP/MLD de registro dos hosts que o switch recebe no endereço do grupo IP.

Etapa 10. (Opcional) Clique em Limpar filtro para limpar a consulta e iniciar uma nova consulta.