Objetivos

Este artigo explica a configuração das configurações de interface VLAN nos switches gerenciados 200/300. Uma VLAN é um grupo de portas que permite que os dispositivos associados a ela se comuniquem entre si pela camada MAC Ethernet, independentemente da LAN física da rede à qual estão conectados. As configurações de interface VLAN são usadas para definir a interface do switch para o qual os parâmetros são definidos.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados 200/300 Series

Configuração

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione VLAN Management > Interface Settings. A página Interface Settings é aberta:

Etapa 2. Escolha uma interface na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Go para exibir uma lista de portas ou LAGs na interface

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta ou do LAG que deseja modificar e clique em Editar. A janela Editar é exibida:

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde à interface desejada no campo Interface.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso afetará apenas a porta única escolhida.

· Lag — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Etapa 6. Clique nos botões de opção Interface VLAN Mode para escolher o modo da interface.

· Geral — O modo geral é mais flexível. Ele pode transmitir pacotes marcados ou não marcados nas VLANs selecionadas.

Acesso — Especifique o tráfego de VLAN transportado pela interface do modo de acesso. A porta do modo de acesso envia e aceita apenas quadros não marcados na VLAN específica.

· Tronco — Projetado para conectar 2 switches. Transporta pacotes não marcados e pacotes marcados.

· Cliente — A interface do switch estará no modo Q-in-Q quando o cliente tiver uma ou mais portas. Permite que o usuário use seus próprios arranjos de VLAN através da rede do provedor.

Passo 7. Insira o valor do PVID administrativo no campo PVID Administrativo. Esse é o ID da VLAN da porta (PVID) de uma VLAN à qual os quadros não marcados ou com marcação de prioridade recebem um valor a ser identificado. Ele tem um intervalo de 1 a 4094.

Etapa 8. Os campos Tipo de Quadro são ativados somente quando você clica no Modo Geral da Etapa 6. Ele diferencia qual quadro deve ser recebido ou descartado.

· Admitir tudo — Aceita todos os tipos de quadros, como quadros não marcados, quadros marcados ou quadros com marcas de prioridade.

· Admitir somente marcados — Aceita somente quadros marcados.

· Admitir somente não marcados — Aceita somente quadros não marcados e de prioridade.

Etapa 9. Os campos Ingress Filtering são ativados apenas quando você clica no General Mode da Etapa 6. Marque Enable no campo Ingress Filtering para habilitar a Filtragem de Entrada. Ele descarta todos os quadros de entrada para essa interface que não são membros das VLANs.

Etapa 10. Clique em Apply.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco