Objetivo

Um roteador multicast é um roteador que reconhece e encaminha pacotes multicast ao destino pretendido. Uma porta de roteador multicast é uma porta que se conecta a um roteador multicast. O switch inclui os números de porta do roteador multicast quando encaminha os fluxos multicast e as mensagens de registro IGMP/MLD. Isso permite que o roteador multicast conectado encaminhe os fluxos multicast e propague o registro para as outras sub-redes.

Este artigo explica como definir as configurações de porta do roteador multicast para permitir uma conexão entre um roteador multicast e os Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Porta do roteador multicast

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > Multicast Router Port. A página Multicast Router Port é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa VLAN ID equals to, escolha o VLAN ID apropriado do roteador multicast.

Etapa 3. Na lista suspensa IP version equals to, escolha a versão IP apropriada do roteador multicast.

Etapa 4. Na lista suspensa Tipo de interface igual a, escolha o tipo de interface apropriado.

Etapa 5. Clique em Ir. As interfaces apropriadas que correspondem à consulta são exibidas.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de associação desejado para cada interface.

· Static — A porta do roteador multicast é configurada estaticamente.

· Dinâmico — A porta é configurada dinamicamente como uma porta de roteador multicast por uma consulta MLD/IGMP.

· Forbidden (Proibido) — Essa interface não pode ser configurada como uma porta de roteador multicast, mesmo que consultas IGMP ou MLD sejam recebidas nessa porta. Se a detecção automática de portas de roteador multicast estiver habilitada nessa porta, a configuração não será bem-sucedida.

· None — A interface não é atualmente uma porta de roteador multicast.

Nota: A opção Dinâmica é somente para exibição. O aprendizado dinâmico de portas multicast pode ser habilitado nas páginas IGMP Snooping e MLD Snooping.

Passo 7. Clique em Apply.